Objetivo

Este artigo explica como reverter às configurações padrão de fábrica no monofone SPA302D mobility advanced.

Caution: A redefinição de fábrica remove todos os dados do monofone, como contatos, discagens rápidas e registros de chamadas. O monofone será restaurado para o estado original do software de fábrica. No entanto, o registro do monofone não será alterado.

Dispositivo aplicável

Handset SPA302D

Versão de software

v2.31

Realizar redefinição de fábrica

Etapa 1. Na tela inicial, pressione o botão Select (Selecionar) para escolher o ícone Settings (Configurações). A seleção será destacada com um contorno preto, como mostrado na imagem acima.

Etapa 2. No menu Configurações, escolha Fatory Reset com o uso dos botões de navegação para cima e para baixo e pressione o botão Select (Selecionar).

Etapa 3. No menu Fatory Reset (Redefinição de fábrica), pressione a tecla de função Confirm (Confirmar) para confirmar a redefinição de fábrica.

O monofone será revertido para o software original de fábrica e retornará à tela inicial.