Objetivo

Este artigo explica como reverter às configurações padrão de fábrica no monofone SPA302D mobility advanced.

Caution: A redefinição de fábrica remove todos os dados do monofone, como contatos, discagens rápidas e registros de chamadas. O monofone será restaurado para o estado original do software de fábrica. No entanto, o registro do monofone não será alterado.

Dispositivo aplicável

Handset SPA302D

Versão de software

v2.31

Realizar redefinição de fábrica

Etapa 1. Na tela inicial, pressione o botão Select (Selecionar) para escolher o ícone Call Settings (Configurações de chamada). A seleção será destacada com um contorno preto, como mostrado na imagem acima.

Etapa 2. No menu Configurações, escolha Preferências de chamadas com o uso de botões de navegação para cima e para baixo e pressione o botão Select (Selecionar).

Etapa 3. As preferências de chamada permitem ajustar os seguintes recursos. Use botões de navegação esquerda e direita para alternar o status de cada recurso.

Não perturbar — Ative este recurso se você não quiser receber chamadas de entrada. As chamadas recebidas também não serão exibidas no histórico de chamadas.

Call Waiting — Ative este recurso se quiser que o SPA302D receba uma segunda chamada de entrada durante uma sessão de chamada. O usuário pode colocar a chamada atual em espera e participar da segunda chamada ou pode ignorar a segunda chamada. O usuário será notificado com um tom de bipe no momento da segunda chamada recebida.

Bloquear ID do chamador — Ative este recurso se quiser ocultar suas informações de ID do chamador quando uma chamada for feita.

Bloquear Chamada Anônima — Ative este recurso se quiser bloquear chamadas recebidas sem informações de ID do chamador.

Etapa 4. Pressione a tecla de função Salvar (tecla de função esquerda) para salvar a seleção.