Objetivo

O Session Initiation Protocol (SIP) é um protocolo de sinalização usado para criar, gerenciar e encerrar sessões em uma rede baseada em IP. O SIP é um mecanismo de gerenciamento de chamadas. Ele também permite o estabelecimento da localização do usuário e fornece a negociação de recursos para que todos os participantes de uma sessão possam concordar com os recursos que serão suportados entre eles e permite a capacidade de alterar os recursos de uma sessão enquanto ela estiver em andamento.

O objetivo deste documento é mostrar a você como configurar o Parâmetro de Sistema de Chave Linksys.

Dispositivos aplicáveis

Telefone IP SPA300 Series

Telefone IP SPA500 Series

Configuração de chave da Linksys

Note: No protocolo real de sinalização do conjunto de telefones IP SPA300 ou SPA500 Series como SIP, use as teclas de navegação para ir para Device Administration > Call Control Settings > Signaling Protocol > SIP.

Etapa 1. Use o utilitário de configuração da Web para escolher Admin Login > Avançado > Voz > SIP. A página SIP é aberta:

Etapa 2. Escolha Sim ou Não na lista suspensa Sistema de Chave Linksys para ativar ou desativar o Sistema de Chave Linksys. Se você escolher Sim, seu telefone será configurado como parte do Sistema de Chave Linksys. Os padrões são Sim.

Etapa 3. Escolha Sim ou Não na lista suspensa Detecção automática do sistema de chaves para ativar ou desativar a descoberta automática do servidor de controle de chamadas. Esse recurso é desabilitado para funcionários remotos ou outros cenários em que o multicast não funciona.

Etapa 4. Escolha o Codec Forçar LAN desejado na lista suspensa Forçar Codec de LAN.

G.711u — nome do codec G.711u usado no SDP (Session Description Protocol). O padrão é Pulse Code Modulation mu-law (PCMU).

G.711a — nome do codec G.711a usado no Session Description Protocol (SDP). O padrão é Pulse Code Modulation A-law (PCMA).

Nenhum — Por padrão, nenhum.

Etapa 5. Insira o endereço multicast no campo Multicast Address (Endereço multicast). É usado para se comunicar com os telefones IP Cisco SPA. O padrão é 224.168.168.168:6061.

Etapa 6. Insira o endereço IP do IP do servidor de controle de chamadas no campo Endereço IP do Sistema de Chave. É o endereço IP para funcionários remotos ou outros cenários em que o multicast não funciona.

Passo 7. Clique em Enviar todas as alterações para salvar as configurações.