Objetivos

Os telefones IP podem ter seu som configurado para as preferências do usuário. O fundo profundo do dispositivo pode ser alterado entre três formatos diferentes.

Este documento explica como configurar a base profunda nos telefones IP SPA300 e SPA500 Series.

Dispositivos aplicáveis

SPA300 Series

SPA500 Series

Fundo

Etapa 1. Pressione o botão de configuração para abrir o menu Setup (Configuração).

Etapa 2. Navegue até Configurações e pressione Selecionar.

Etapa 3. Navegue até Deep Bass (Fundo profundo) e pressione Select (Selecionar).

Etapa 4. Pressione Editar.

Etapa 5. Se necessário, pressione o botão Option para alterar o formato. Os formatos possíveis são: Padrão, HiDef e Padrão.

Etapa 6. Pressione OK.

Passo 7. Pressione Salvar.