Objetivo

A opção de configuração de exclusão nos telefones IP SPA300 ou 500 Series diz ao usuário se a configuração do telefone será ou não apagada.

Este documento descreve como alterar a configuração de exclusão dos telefones IP das séries SPA300 e SPA 500 usando a interface de tecla virtual.

Dispositivos aplicáveis

Telefones IP série SPA300

Telefones IP série SPA500

Exibir configuração de rede

Etapa 1. Pressione a tecla virtual Configurar.

Etapa 2. Pressione a tecla virtual para Configurações.

Etapa 3. Pressione a tecla virtual para Network Configuration (Configuração de rede).

Etapa 4. Para desbloquear a configuração de exclusão para fins de edição, disque o número em que ela está.

Etapa 5. Pressione o botão em Editar.

Etapa 6. Altere a configuração para sim ou não.

Passo 7. Pressione o botão sob OK.

Etapa 8. Pressione o botão em Salvar.