Objetivos

O LLDP-MED é muito semelhante ao Cisco Discovery Protocol (CDP). Ele tem recursos básicos de descoberta que lhe permitem ver informações sobre os dispositivos aos quais está conectado. O LLDP-MED permite que o dispositivo determine os recursos que o dispositivo conectado suporta, como velocidade de LAN, política de rede, identificação de local, alimentação, inventário e extensões confiáveis.

Este documento explica como ativar o LLDP-MED no SPA séries 300 e 500.

Dispositivos aplicáveis

SPA série 300

SPA série 500

Ativar LLDP-MED

Etapa 1. Pressione o ícone Setup (Configuração).

Etapa 2. Navegue até Configurações e pressione Selecionar usando a tecla virtual.

Etapa 3. Navegue até Network Configuration (Configuração de rede) e pressione Select (Selecionar) usando a tecla virtual.

Etapa 4. Navegue até Enable LLDP-MED (Ativar LLDP-MED) e pressione Select (Selecionar) usando a tecla virtual.

Note: Pressione **# para desbloquear ou bloquear determinadas opções de edição no telefone.

Etapa 5. Pressione Edit para alterar o status de LLDP-MED.

Etapa 6. Pressione S/N para alternar entre Sim e Não para ativar ou desativar o LLDP-MED.

Passo 7. Pressione OK para salvar as alterações.