Objetivos

Os telefones IP SPA300/SPA500 Series podem ser acessados por meio de uma interface da Web. A interface da Web exibe as chamadas atendidas, efetuadas e perdidas, juntamente com as informações do dispositivo e estatísticas específicas do telefone. Por padrão, a interface da Web é ativada em cada telefone.

Este documento explica como habilitar ou desabilitar a interface da Web no Telefone IP SPA300/SPA500 Series.

Dispositivos aplicáveis

Telefone IP SPA300 Series

Telefone IP SPA500 Series

Procedimento Passo a Passo

Ativar ou desativar a interface da Web

Etapa 1. Pressione o botão Setup no telefone IP para exibir o menu Setup (Configuração).

Etapa 2. Selecione Settings (Configurações) e pressione Select (Selecionar) para exibir o menu Settings (Configurações).

Etapa 3. Selecione Security Configuration e pressione Select (Selecionar) para exibir o menu Security Configuration.

Etapa 4. Se houver um cadeado travado na parte superior da tela, pressione Star, Star, Pound no teclado para desbloquear as configurações para que elas possam ser editadas.

Etapa 5. Selecione Acesso à Web Habilitado e pressione Editar para alterar se a interface da Web está habilitada ou desabilitada.

Etapa 6. Pressione S/N para alternar se o acesso à Web está ativado ou desativado.

Passo 7. Pressione OK para aceitar as configurações.

Passo 7. Pressione Save (Salvar) para salvar as configurações e fazer com que elas entrem em vigor imediatamente.