Objetivo

O contraste da tela pode ser ajustado para ajudar os usuários a verem a interface com mais clareza.

O objetivo deste documento é mostrar como alterar o contraste da tela de LCD em telefones IP SPA500 e SPA300 Series.

Dispositivos aplicáveis

SPA300 Series

SPA500 Series

Versão de software

•v7.5.3

Contraste do LCD

Etapa 1. Pressione o botão Setup (Configuração) e escolha LCD Contrast (Contraste do LCD).

Etapa 2. Use os botões de navegação direito e esquerdo para ajustar o contraste do LCD para um nível ideal.

Etapa 3. Pressione Save (Salvar) para salvar as configurações ou pressione Cancel (Cancelar) para descartar as configurações.