Objetivos

Este artigo descreve como encaminhar todas as chamadas para outro telefone IP no sistema telefônico. Também permite o encaminhamento de chamadas para um número externo, como telefone residencial ou celular, se permitido pelo administrador do telefone. Para números externos, inclua qualquer dígito necessário para acessar uma linha externa.

Dispositivos aplicáveis

SPA300 Series

SPA500 Series

Encaminhar todas as chamadas

Etapa 1.  Pressione a tecla de função DsvTdCh que está abaixo da tela de LCD.

Etapa 2.  Digite o número de telefone para o qual todas as chamadas devem ser encaminhadas. Pode ser a caixa de correio de voz, um ramal ou uma linha externa. Mas para linhas externas, inclua o código de acesso ou o código de área necessário.

Etapa 3.  Para concluir e salvar as configurações, pressione a tecla de função EndCall. A tela de LCD mostra as informações sobre o desvio de chamadas.

NOTE: Desative a opção Desviar todas as chamadas pressionando a tecla de função DsvTdCh.