Objetivos

Sempre que uma chamada for perdida, o nome do chamador, o número do ramal do chamador, a data e a hora da chamada serão gravados. As chamadas perdidas podem ser visualizadas no telefone IP.

Este documento explica como visualizar chamadas perdidas no telefone IP SPA300/SPA500 Series.

Dispositivos aplicáveis

Telefone IP SPA300 Series

Telefone IP SPA500 Series

Procedimento Passo a Passo

Visualizar chamadas perdidas pelo telefone IP

Etapa 1. Pressione o botão Setup no telefone IP para exibir o menu Setup (Configuração).

Etapa 2. Selecione Histórico de chamadas e pressione Selecionar ou pressione 1 para exibir o menu Serviços locais.

Etapa 3. Selecione Chamadas perdidas e pressione Selecionar ou pressione 1 para exibir o menu Chamadas perdidas.

Etapa 4. Role para cima e para baixo com as teclas de navegação para ver as chamadas perdidas. O nome do chamador, o número do ramal do chamador, a data e a hora de cada chamada perdida são exibidos.