Summary

O serviço DHCP falha quando o logon em uma ACL é aplicado a uma interface VLAN. Este é o DHCP relay ou o servidor.

Data de identificação

16 de março de 2017

Data de resolução

N/A

Produtos afetados

Modelo

Versão do firmware

SG500

1.4.7.06

Descrição do problema

A retransmissão de DHCP para de funcionar no SG500 quando o registro de ACL é configurado. Abaixo está o exemplo de configuração da ACL:

ip access-list extended exampleACL

permit ip any any ace-priority 2000 log-input

!

O relé falha ao aplicar a ACL em uma interface.

!

interface vlan 3

endereço ip 10.10.30.2 255.255.255.192

ip dhcp relay enable

service-acl input exampleACL

Solução

Remova a entrada de log da instrução de permissão da ACL: