Objetivo

Os switches Cisco fornecem funcionalidade de camada para atender às necessidades de comunicação de camada 2. O switch pode ser configurado com a configuração inicial e também para usuário avançado pode ser configurado navegando até a página desejada no switch com o utilitário de configuração da Web. O objetivo deste documento é explicar a configuração inicial desses switches.

Dispositivos aplicáveis

Switches Empilháveis Sx500 Series

Versão de software

•1.3.0.62

Instalação inicial

Etapa 1. O switch liga automaticamente quando um cabo de alimentação ativo é conectado. O switch aceita voltagem que varia de 100 V a 240 V.

Etapa 2. Conecte um cabo RJ-45 (Ethernet) a uma das portas disponíveis no switch. Conecte a outra extremidade ao seu PC ou a qualquer outro dispositivo através do qual o switch é acessado.

Acesse a Interface Gráfica do Usuário (GUI)

Etapa 1. Configure seu PC com um endereço IP estático na mesma sub-rede do endereço IP padrão do switch, que é 192.168.1.254.

Note: Quando o switch usa o endereço IP padrão de fábrica 192.168.1.254, o LED do sistema pisca em verde continuamente. Caso contrário, o LED do sistema permanecerá verde.

Etapa 2. Abra um navegador da Web, insira o endereço IP do switch na barra de endereços e pressione Enter no teclado. A página Login é aberta:

Etapa 3. Insira o nome de usuário e a senha nos campos. O nome de usuário e a senha padrão são cisco e cisco.

Etapa 4. (Opcional) Escolha o idioma desejado na lista suspensa Idioma.

Etapa 5. Clique em Login para fazer login no dispositivo.

Alterar o endereço IP do switch

Método 1: Atribuir configurações TCP/IP estaticamente

Etapa 1. Na área Configuração inicial, clique em Alterar endereço IP do dispositivo. A página Interface IPv4 é aberta:

Etapa 2. Escolha um número de VLAN na lista suspensa VLAN de gerenciamento. A VLAN de gerenciamento também é conhecida como a VLAN nativa. É a VLAN específica que fornece acesso aos switches Sx500 para fins de gerenciamento. O artigo Creating VLANs on Cisco Managed Switches pode ser usado como referência para criar uma VLAN.

Etapa 3. Clique no botão de opção Estático no campo Tipo de endereço IP para atribuir manualmente um endereço IP.

Etapa 4. Insira o endereço IP desejado para o switch no campo IPv4 Address (Endereço IPv4). O endereço IP padrão do dispositivo é 192.168.1.254.

Etapa 5. Escolha o botão de opção desejado no campo Máscara.

Network Mask — (Máscara de rede) Insira a respectiva máscara de rede do endereço IPv4 na etapa 4. A máscara de sub-rede padrão é 255.255.255.0.

Comprimento do prefixo — Insira o comprimento do prefixo do endereço IPv4 na etapa 4. Os valores usados são de 8 a 30.

Etapa 6. (Opcional) Clique em Definido pelo usuário para inserir o endereço IP do gateway padrão no campo Gateway padrão administrativo. O gateway padrão é geralmente um roteador ou um switch de camada 3 que tem acesso a outras redes. O gateway padrão é configurado para fornecer ao host conectado ao switch Sx500 o gateway para acessar outras redes.

Passo 7. Clique em Apply para salvar as configurações.

Método 2: Atribuir configurações de TCP/IP dinamicamente

Etapa 1. Na área Configuração inicial, clique em Alterar endereço IP do dispositivo. A página Interface IPv4 é aberta:

Etapa 2. Escolha um número de VLAN na lista suspensa VLAN de gerenciamento. A VLAN de gerenciamento também é conhecida como a VLAN nativa. É a VLAN específica que fornece acesso aos switches Sx500 para fins de gerenciamento. O artigo Creating VLANs on Cisco Managed Switches pode ser usado como referência para criar uma VLAN.

Etapa 3. Clique no botão de opção Dinâmico no campo Tipo de endereço IP para atribuir dinamicamente um endereço IP.

Etapa 4. (Opcional) Para renovar o endereço IP atribuído dinamicamente, marque a caixa de seleção Habilitar no campo Renovar endereço IP agora.

Note: O campo Configuração automática via DHCP está ativado por padrão. A configuração automática do DHCP fornece o endereço ip para o host conectado. Para obter mais informações sobre a Configuração automática de DHCP, consulte o artigo Configuração automática de DHCP em Switches empilháveis Sx500 Series.

Etapa 5. Clique em Apply para salvar as configurações. O switch define automaticamente todas as configurações TCP/IP, como o endereço IP, a máscara de sub-rede e o gateway padrão recuperados do servidor DHCP.