Objetivo

Para fornecer mais métodos de autenticação de host, são fornecidos módulos plug-in para clientes de acesso à rede e servidores de autenticação com a ajuda do Extensible Authentication Protocol (EAP). Por exemplo, o Microsoft Windows usa o EAP para autenticar conexões, como acesso remoto VPN, discagem e conexões site a site. 802.1x/EAP impede que um cliente sem fio entre na rede, a menos que tenha sido autenticado pelo servidor de autenticação.

Este artigo fornece informações sobre a página 802.1x EAP que exibe informações detalhadas sobre os quadros EAP enviados ou recebidos.

Dispositivos aplicáveis

Switches Empilháveis Sx500 Series

Versão de software

•v1.3.0.62

802.1x EAP

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Status e Statistics > 802.1x EAP. A página 802.1x EAP é aberta:

Etapa 2. Escolha a interface desejada na lista suspensa Interface.

Unidade/slot — A ID da unidade (ativa, membros, em espera) na pilha e o número de slots de expansão disponíveis nela. Esse switch comporta até 4 unidades. Se você não está familiarizado com os termos usados, confira o Cisco Business: Glossário de Novos Termos.

Porta — Na lista suspensa Porta, escolha a porta apropriada para configurar.

Etapa 3. Clique no botão de opção que corresponde à taxa de atualização desejada para as estatísticas no campo Taxa de atualização.

Sem atualização — A página nunca é atualizada.

•15 s. — A página é atualizada a cada 15 segundos.

•30 s. — A página é atualizada a cada 30 segundos.

60 seg.— A página é atualizada a cada 60 segundos.

O EAPOL é um Extensible Authentication Protocol over LAN. Este é um protocolo de autenticação de porta de rede. Os seguintes valores são exibidos para a interface:

Frames EAPOL Recebidos — Quadros EAPOL válidos recebidos na porta escolhida.

Frames EAPOL Transmitidos — Quadros EAPOL válidos que são transmitidos pela porta escolhida.

Quadros Iniciais EAPOL Recebidos — Quadros Iniciais EAPOL recebidos na porta escolhida.

Quadros de Logoff EAPOL Recebidos — Quadros de Logoff EAPOL recebidos na porta escolhida.

Quadros de Resposta EAP/ID Recebidos — quadros EAP Resp/ID recebidos na porta escolhida.

Quadros de Resposta EAP Recebidos — Quadros de Resposta EAP recebidos pela porta escolhida. Eles não contêm os quadros Resp/ID recebidos.

Quadros de solicitação/ID EAP transmitidos — quadros de Req/ID EAP transmitidos pela porta escolhida.

Quadros de solicitação EAP transmitidos — quadros de solicitação EAP que são transmitidos pela porta escolhida.

Frames EAPOL Inválidos Recebidos — Quadros EAPOL não reconhecidos recebidos na porta escolhida.

Frames de erro de comprimento EAP recebidos — quadros EAPOL com um comprimento de corpo de pacote inválido recebido na porta escolhida.

Última versão do quadro EAPOL — número da versão do protocolo anexado ao quadro EAPOL recebido mais recentemente.

Last EAPOL Frame Source — Endereço MAC de origem conectado ao quadro EAPOL recebido mais recentemente.

Etapa 5. (Opcional) Para limpar os contadores da interface escolhida, clique em Limpar contadores de interface.

Etapa 6. (Opcional) Para limpar os contadores de todas as interfaces, clique em Limpar todos os contadores de interface.