Objetivos

Os switches fornecem acesso às estatísticas Etherlike. Essas estatísticas são informações relacionadas a erros na camada física, como erros relacionados ao hardware. Esses erros podem ocorrer devido a falhas em componentes de rede essenciais, como cabos de cobre, interfaces e placas de interface de rede (NICs). Em caso de problema de conectividade, essas estatísticas podem ser úteis para determinar a causa do problema. Este artigo explica as informações na página Etherlike em Switches empilháveis Sx500 Series.

Dispositivos aplicáveis

Switches Empilháveis Sx500 Series

Versão de software

•1.3.0.62

Exibir estatísticas do Etherlike

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Status e Statistics > Etherlike. A página Etherlike é aberta:

Etapa 2. Clique no botão de opção de um dos tipos de interface disponíveis no campo Interface. Os tipos disponíveis de interfaces são:

Porta — Escolha na lista suspensa Porta a porta física da qual deseja exibir estatísticas Etherlike.

LAG — Escolha na lista suspensa Link Aggregation Group (LAG) a porta LAG da qual você deseja exibir estatísticas Etherlike. Uma porta LAG é uma porta lógica que combina os recursos de várias portas físicas para fornecer mais largura de banda.

Etapa 3. Clique em um dos botões de opção disponíveis para atualizar as informações de estatística Etherlike no campo Taxa de atualização. As opções disponíveis são:

· Sem Atualização — A página Etherlike nunca é atualizada.

· 15 segundos — Atualiza a página Etherlike a cada 15 segundos.

· 30 s — Atualiza a página Etherlike a cada 30 segundos.

· 60 s — Atualiza a página Etherlike a cada 60 segundos.

A página Etherlike exibe as seguintes estatísticas Etherlike na interface escolhida:

Erros de FCS (Frame Check Sequence) — Exibe os quadros recebidos que falharam na CRC (Cyclic Redundancy Check [verificação de redundância cíclica]). O CRC detecta se um quadro chegou ao destino na ordem correta. Cada quadro transporta um número de CRC que é testado na chegada ao destino. Se os números de CRC corresponderem entre os quadros, o pacote não contém erros. Caso contrário, o pacote será corrompido e descartado.

Quadros de Colisão Única — O número de quadros envolvidos em uma única colisão, mas eventualmente transmitidos com êxito.

Colisões atrasadas — O número de colisões que foram detectadas após os primeiros 512 bits de dados.

Colisões excessivas — O número de transmissões rejeitadas devido a colisões excessivas.

Pacotes Excedentes — O número de pacotes recebidos que foram maiores que 2.000 octetos.

Erro interno de recebimento de MAC — O número de quadros rejeitados devido a erros no receptor.

Pausar quadros recebidos — O número de quadros de pausa de controle de fluxo recebidos.

Pause Frames Transmitted — O número de frames de pausa de controle de fluxo transmitidos.

Etapa 4. (Opcional) Clique em Limpar contadores de interface para limpar os contadores de estatísticas Etherlike na interface escolhida.

Etapa 5. (Opcional) Clique em Limpar todos os contadores de interface se quiser limpar os contadores de estatísticas Etherlike em todas as interfaces.