Objetivo

Este artigo explica como configurar um grupo que se comunica através de multicast, mas identifica seus membros através de seus endereços IP. Observe que não é uma VLAN, mas utiliza uma. Este artigo explica sobre filtragem, adição e exclusão do grupo multicast IP.

Note: Consulte o artigo Configuration of Multicast Properties on Sx500 Series Stackable Switches para configurar propriedades de multicast básicas.

Dispositivos aplicáveis

Switches Empilháveis Sx500 Series

Versão de software

•v1.3.0.62

Configuração do sistema

Filtragem de grupos multicast IP

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Multicast > IP Multicast Group Address (Endereço do grupo multicast IP). A página IP Multicast Group Address é aberta:

Etapa 2. Marque a caixa de seleção de filtragem desejada no campo Filtro.

ID da VLAN igual a — Insira a ID da VLAN do grupo a ser exibido. O número de ID está entre 1 e 4094.

Versão IP igual a — Escolha a versão do protocolo que o grupo multicast IP usa; IPv4 ou IPv6.

Endereço IP do grupo multicast igual a — Insira o endereço IP do grupo multicast a ser exibido. O valor do primeiro conjunto de números deve estar entre 224 e 239.

Endereço IP de origem igual a — Insira o endereço IP do dispositivo que envia sinais. Se o modo de encaminhamento do grupo estiver definido como (*,G), coloque um asterisco (*) como destino.

Etapa 6. Clique em Ir. Todos os grupos multicast IP com as especificações correspondentes serão exibidos abaixo.

Adicionar grupo multicast IP

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Multicast > IP Multicast Group Address (Endereço do grupo multicast IP). A página IP Multicast Group Address é aberta:

Etapa 2. Clique em Add para adicionar um endereço IP multicast group estático. A janela Add IP Multicast Group Address (Adicionar endereço do grupo de multicast IP) é exibida.

Etapa 3. Para o campo VLAN ID, digite o ID da VLAN do grupo que deseja criar. O número de ID deve estar entre 1 e 4094.

Etapa 4. No campo IP Version, clique em Version 4 ou Version 6 como o protocolo de rede desejado.

Etapa 5. No campo IP Multicast Group Address, insira o endereço IP do grupo Multicast a ser exibido. O valor do primeiro conjunto de números deve estar entre 224 e 239.

Etapa 6. (Opcional) Marque a caixa de seleção Incluir no campo Específico da Origem se os multicasts no grupo tiverem uma origem específica.

Economizador de tempo: Se você não marcar Include na etapa 6, vá para a etapa 8.

Passo 7. No campo IP Source Address, insira o endereço de origem a ser incluído no grupo multicast.

Etapa 8. Clique em Apply. Isso adiciona o grupo Multicast IP e a atualização ao dispositivo.

Especificação de grupo multicast IP

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Multicast > IP Multicast Group Address (Endereço do grupo multicast IP). A página IP Multicast Group Address é aberta:

Etapa 2. Para configurar e exibir um endereço de grupo IP, marque um endereço e clique em Detalhes. A janela IP Multicast Interface Settings é exibida.

Etapa 3. No campo suspenso Tipo de interface, escolha Porta ou LAG para exibir portas ou LAGs. A opção padrão é Porta. Depois de escolher uma opção, clique em Ir.

Passo 4: Para cada interface, escolha uma das opções:

Estático — Conecta a interface ao grupo Multicast como um membro estático.

Proibido - Indica que esta porta está proibida de se juntar ao grupo através desta VLAN

Nenhum — Indica que a porta não é atualmente membro do Multicast nesta VLAN. Esse é o padrão até que Static (Estático) ou Forbidden (Proibido) seja escolhido.

Etapa 5. Clique em Apply. Isso atualiza a configuração.

Excluir grupo multicast IP

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Multicast > IP Multicast Group Address (Endereço do grupo multicast IP). A página IP Multicast Group Address é aberta:

Etapa 2. Para excluir um endereço do grupo multicast, marque um endereço e clique em Excluir.