Objetivo

O objetivo deste documento é mostrar como configurar túneis IPv6. A configuração do túnel IPv6 é um método para conectar hosts ou redes IPv6 entre si através de um backbone IPv4. O ISATAP (Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol) permite o encapsulamento de pacotes IPv6 dentro de pacotes IPv4 para transmissão através de redes IPv4. Esse método de escolha para usuários ou redes não só permite que eles se conectem à Internet IPv6 com uma conexão IPv4, como também permite que os usuários se comuniquem com outros usuários 6to4, bem como com os usuários de conexões IPv6 nativas. Para configurar um túnel, um usuário deve configurar um túnel ISATAP e definir uma interface IPv6 para o túnel ISATAP.

Dispositivos aplicáveis

Switches Empilháveis Sx500 Series

Versão de software

•v1.2.7.76

Definir as configurações do túnel IPv6

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha IP Configuration > Management and IP interfaces > IPv6 Tunnel. A página Túnel IPv6 é aberta:

Etapa 2. No campo Endereço IPv4 de origem, clique em Automático, Nenhum ou Manual para indicar a origem do Endereço IPv4.

Auto — O switch configura automaticamente o endereço IPv4 origem.

Nenhum — O usuário decide que não deve haver nenhum endereço.

Manual — O usuário precisa inserir um endereço IP válido explicitamente.

Etapa 3. No campo Nome de domínio do roteador de túnel, clique em Usar padrão ou definido pelo usuário para definir o nome de domínio.

Usar padrão — Escolha esta opção se o usuário quiser usar o nome padrão "ISATAP".

Definido pelo usuário — Escolha essa opção se o usuário desejar definir outro nome.

Etapa 4. No campo Intervalo de consulta, clique em Usar padrão ou definido pelo usuário para decidir o tempo em segundos entre as consultas DNS para este túnel.

Usar padrão — Escolha esta opção se o usuário desejar que o intervalo de tempo seja de 10 segundos.

Definido pelo usuário — Escolha esta opção se o usuário desejar definir outro intervalo de tempo entre 10 e 3600 segundos.

Etapa 5. No campo Intervalo de solicitação ISATAP, escolha Usar padrão ou definido pelo usuário para configurar o intervalo entre as mensagens de solicitação do roteador ISATAP quando não houver um roteador ISATAP ativo.

Usar padrão — Escolha esta opção se o usuário desejar que o intervalo de tempo seja de 10 segundos.

Definido pelo usuário — Escolha esta opção se o usuário desejar definir outro intervalo de tempo entre 10 e 3600 segundos.

Etapa 6. No campo Robustez do ISATAP, escolha Usar padrão ou Definido pelo usuário para configurar o número de mensagens de atualização de Consulta/Solicitação do roteador DNS que o dispositivo envia.

Usar padrão — Escolha esta opção se o usuário desejar que o intervalo de tempo seja de 3 segundos.

Definido pelo usuário — Escolha esta opção se o usuário desejar definir outro intervalo de tempo entre 1 e 20 segundos.

Etapa 7.Clique em Aplicar para salvar a configuração.