Objetivo

O objetivo deste documento é ajudar a configurar as Configurações de Autenticação de Usuário do Servidor Secure Shell (SSH) em Switches Empilháveis Sx500 Series. Essas configurações também ajudam se você deseja adicionar um novo usuário SSH. É uma configuração opcional.

Antes de adicionar um usuário, uma chave RSA ou DSA deve ser gerada para o usuário através de uma aplicação cliente/geração de chave SSH externa.Note:

Dispositivos aplicáveis

Switches Empilháveis Sx500 Series

Versão de software

•v1.2.7.76

Autenticação de usuário do Secure Shell (SSH)

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Security > SSH Server > SSH User Authentication. A página Autenticação de usuário SSH é aberta:

Etapa 2. No campo Autenticação de usuário SSH por chave pública, marque a caixa de seleção Habilitar para que a autenticação seja executada no usuário cliente SSH.

Etapa 3. Clique em Apply.

A Tabela de Autenticação de Usuário do Servidor SSH tem os seguintes campos:

Nome de usuário SSH — O nome de usuário do usuário SSH é exibido.

Tipo de chave — O tipo de chave é exibido que são RSA ou DSA.

Impressão digital — A impressão digital gerada a partir das chaves públicas é exibida.

Etapa 4. Clique em Adicionar para adicionar um novo usuário SSH. A janela Add SSH User é exibida.

Etapa 5. No campo Nome de usuário SSH, insira o nome de usuário SSH.

Etapa 6. No campo Tipo de chave, clique no botão de opção do tipo de chave desejado.

RSA — é um algoritmo usado para criptografia e assinaturas.

DSA — é um algoritmo usado somente para assinatura.

Passo 7. No campo Chave pública, insira a chave pública gerada pelo aplicativo cliente SSH.

Etapa 8. Clique em Apply. O novo usuário SSH é adicionado.

Etapa 9. (Opcional) Para editar as credenciais de nome de usuário SSH, clique na caixa de seleção desejada e clique em A janela Editar.Editar usuário SSH é exibida.

Etapa 10. Clique em Apply após as alterações necessárias feitas.

Etapa 11. (Opcional) Para excluir o nome de usuário SSH, marque a caixa de seleção desejada na Tabela de autenticação de usuário SSH e clique em Excluir para excluir.