Objetivo

O Smartport é uma interface à qual podem ser aplicadas macros definidas pelo usuário ou incorporadas. As macros ajudam a configurar rapidamente o switch para suportar requisitos de comunicação e utilizar vários recursos dos dispositivos de rede. O acesso à rede e os requisitos de QoS dependem do dispositivo ao qual a interface está conectada (telefone IP, impressora, roteador, ponto de acesso). O recurso Smarport permite salvar e compartilhar configurações comuns.

Este artigo explica como editar as configurações de tipo de smartport e exibir a origem da macro.

Dispositivos aplicáveis

Switches Empilháveis Sx500 Series

Configurações de interface

Etapa 1. Faça login no Switch Configuration Utility e escolha Smartport > InterfaceSettings. A página Configurações da interface é aberta:

Etapa 2. Para ativar o Auto Smartport ou atribuir um tipo de Smartport a uma interface, clique no botão de opção ao lado da interface e clique em Editar. A janela Editar configurações de interface é exibida:

Etapa 3. O tipo de smartport atualmente associado à porta/LAG é exibido no campo Smartport Type. Na lista suspensa do Smartport Application, escolha um tipo de smartport específico. O campo Smartport Application Method exibe a forma como o aplicativo smartport é aplicado na porta/LAG. Por exemplo, se o Auto Smartport for escolhido na lista suspensa do Smarport Application, o tipo de smarport será atribuído com base no anúncio CDP e LLDP recebido dos dispositivos conectados.

Etapa 4.  Marque a caixa de seleção Persistent Status se desejar que o tipo de smartport de uma interface permaneça quando a interface ficar inativa ou quando o switch for reinicializado. Essa opção só é aplicável quando o Smartport Application está definido como Auto Smartport.

Etapa 5. Os parâmetros de macro contêm três parâmetros. $max_hosts é o primeiro parâmetro e ele contém o número máximo de dispositivos permitidos na porta. Para editar esse parâmetro, insira o valor necessário no campo Valor do parâmetro 1.

Etapa 6. $native_vlan é o segundo parâmetro e contém o ID da VLAN. VLAN é um grupo de hosts que não estão fisicamente conectados, mas ainda se comunicam como se estivessem no mesmo domínio de broadcast. Para editar esse parâmetro, insira o valor necessário no campo Valor do parâmetro 2.

Passo 7. $voice_vlan é o terceiro parâmetro. O recurso de VLAN de voz permite que as portas de acesso carreguem o tráfego de voz de IP de um telefone IP. Esse valor é fixo e não pode ser editado.

Etapa 8. Clique em Apply para salvar a configuração.

Etapa 9. Clique em Fechar para retornar à página Configurações da interface.

Etapa 10. (Opcional) Se desejar copiar as configurações de interface de uma interface para muitas outras interfaces, clique no botão de opção ao lado da interface específica e clique em Copiar configurações.

Etapa 11. Agora, insira os valores de interface necessários no campo Copiar configuração.

Etapa 12. Clique em Aplicar para salvar as configurações.

Etapa 13. Clique em Fechar para retornar à página Configurações da interface.