Objetivo

Um Smartport é uma interface à qual macros definidas pelo usuário ou incorporadas podem ser aplicadas. As macros ajudam a configurar rapidamente o switch para suportar requisitos de comunicação e utilizar vários recursos dos dispositivos de rede. O acesso à rede e os requisitos de QoS dependem do dispositivo ao qual a interface está conectada (telefone IP, impressora, roteador ou ponto de acesso). O recurso Smarport permite que você salve e compartilhe configurações comuns. Uma macro é um script de comandos CLI.

Este artigo explica como editar as configurações de tipo de smartport e exibir a origem da macro em Switches empilháveis Sx500 Series.

Note: As macros podem ser definidas com o CLI do switch.

Dispositivos aplicáveis

Switches Empilháveis Sx500 Series

Versão de software

•1.3.0.62

Configurações do tipo Smartport

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Smartport > Smartport Type Settings. A página Smartport Type Settings é aberta:

Etapa 2. (Opcional) Para visualizar uma macro de smartport de um tipo específico de smartport, clique no botão de opção ao lado do campo Smartport Type (Tipo de Smartport) e clique em View Macro Source (Exibir fonte da macro).

Etapa 3. Para editar os parâmetros de uma macro ou atribuir uma macro definida pelo usuário, clique no botão de opção ao lado do tipo de smartport e clique em Editar. A janela Edit Smartport Type Settings é exibida.

Etapa 4. (Opcional) Escolha um tipo de porta na lista suspensa Tipo de porta para editar a configuração do tipo de porta desejado.

Note: O campo Nome da macro exibe o nome da macro configurado para o tipo de smartport.

Etapa 5. Clique no botão de opção do tipo de macro Smartport desejado.

Macro incorporada — macro incorporada padrão.

Macro definida pelo usuário — Macro criada pelo usuário da CLI.

Etapa 6. Se a macro definida pelo usuário for selecionada, escolha o nome da macro na lista suspensa Macro definida pelo usuário.

Passo 7. No campo Parâmetros de macro, você pode editar no máximo dois conjuntos de parâmetros da macro. O terceiro parâmetro é para a VLAN de voz padrão. Os parâmetros disponíveis são:

Nome do parâmetro — Exibe o nome do parâmetro.

Valor do parâmetro — Exibe o valor definido para o parâmetro. Para editar esse valor, insira o novo valor para esse parâmetro no campo Valor do parâmetro.

Descrição do parâmetro — Exibe a descrição desse parâmetro.

Etapa 8. Clique em Apply.