Objetivos

O switch encaminha o tráfego multicast de entrada com base nas informações do grupo multicast. Essas informações são provenientes dos pacotes IGMP/MLD recebidos e são armazenados no Multicast Forwarding Database (MFDB). Quando um quadro é recebido de uma VLAN configurada para encaminhar fluxos multicast, o quadro é encaminhado a todas as portas que são membros do endereço do grupo MAC.

A página MAC Group Address é usada para criar novos endereços de grupo MAC e é usada para atribuir portas a endereços de grupo MAC.

Este artigo explica como configurar o endereço do grupo MAC nos switches empilháveis Sx500 Series.

Dispositivos aplicáveis

Switches Empilháveis Sx500 Series

Versão de software

•1.3.0.62

Endereço do grupo MAC

Filtrar tabela de endereços de grupo MAC

Etapa 1. Faça login no Utilitário de configuração do switch e escolha Multicast > MAC Group Address. A página Endereço do Grupo MAC é aberta:

Etapa 2. Verifique a ID da VLAN.

Etapa 3. Digite a VLAN desejada que deve ser exibida no campo ID da VLAN igual a.

Etapa 4. Verifique o endereço do grupo MAC.

Etapa 5. Insira o endereço de grupo MAC multicast desejado no campo MAC Group Address (Endereço de grupo MAC) igual ao campo.

Etapa 6. Clique em Ir para filtrar os resultados na Tabela de endereços de grupos MAC que têm o ID de VLAN e o endereço de grupo MAC especificados.

Passo 7. (Opcional) Clique em Limpar filtro para remover o filtro.

Adicionar endereço de grupo MAC

Etapa 1. Clique em Adicionar para adicionar um endereço de grupo MAC estático. A janela Add MAC Group Address (Adicionar endereço do grupo MAC) é exibida.

Etapa 2. Digite a ID da VLAN para o novo grupo multicast.

Etapa 3. Insira o endereço MAC do novo grupo multicast.

Etapa 4. Clique em Apply.

Associação de interface

Etapa 1. Marque a caixa que corresponde ao endereço do grupo MAC desejado.

Etapa 2. Clique em Detalhes... para configurar o registro para as interfaces no grupo. A janela MAC Group Address Settings é exibida.

Etapa 3. Na lista suspensa Tipo de interface, escolha a interface que deseja configurar.

Etapa 4. Clique em Ir.

Etapa 5. Clique no botão de opção que corresponde à maneira desejada na qual cada porta ou LAG é associado ao grupo multicast.

Estático — A interface está conectada ao grupo multicast como um membro estático.

Dynamic (Dinâmico) — A interface foi adicionada ao grupo de multicast como resultado do rastreamento IGMP/MLD.

Proibido — A interface não tem permissão para ingressar no grupo multicast na VLAN especificada.

Nenhum — A interface não é um membro atual do grupo multicast na VLAN especificada.

Etapa 6. Clique em Apply.