Objetivos

A TCAM (Ternary Content Addressable Memory, Memória endereçável de conteúdo ternário) é usada pelo switch para armazenar memória e recursos usados por vários aplicativos, como QoS (Quality of Service, qualidade de serviço), ACLs (Access Control Lists, listas de controle de acesso) e VLANs. O TCAM para Sx500 pode conter 512 regras. Quando um aplicativo está habilitado, ele pode usar uma pequena parte das regras TCAM. Cada entrada de regra para um aplicativo usará até 1 ou 2 regras TCAM.

O objetivo deste documento é explicar como configurar a alocação de TCAM em Switches empilháveis Sx500 Series.

Dispositivos aplicáveis

Switches Empilháveis Sx500 Series

Versão de software

•v1.2.7.76

Exibir utilização de TCAM

Etapa 1. Faça login no Utilitário de configuração do switch para escolher Administration > TCAM Allocation Settings. A página TCAM Allocation Settings é aberta:

Parte da página TCAM Allocation Settings é exibida como informações sobre o TCAM Reservado e a alocação TCAM Real. No campo Tamanho da TCAM Reservado, as seguintes informações são exibidas:

Entradas IP — O número total usado de entradas TCAM reservadas para rotas estáticas IPv4, interfaces IP e hosts IP.

Entradas não IP — As entradas TCAM reservadas para outros aplicativos, como regras de ACL, políticas de CoS e limites de taxa de VLAN.

Na área Alocação real de TCAM, as seguintes informações são exibidas: Esses campos são para recursos de TCAM usados e disponíveis.

Rotas estáticas IPv4 — Exibe o número de entradas de rotas IPv4 usadas e disponíveis.

Interfaces IPv4 — Exibe o número de entradas de interfaces IP usadas e disponíveis.

Host IP — Exibe o número de entradas de host IP usadas e disponíveis.

Entradas não IP — Exibe as entradas reservadas por aplicativos como regras de ACL e limites de taxa de VLAN.

Note: Em New Settings (Novas configurações), as regras para as novas configurações de alocação TCAM podem ser consultadas.

Etapa 3. Insira o número máximo de rotas estáticas IPv4 desejado no campo Número máximo de rotas estáticas IPv4. O padrão é 128.

Etapa 4. Digite o número máximo de interfaces IP desejado no campo Número máximo de interfaces IP. O padrão é 128.

Etapa 5. Digite o número máximo desejado de hosts IP no campo Número máximo de hosts IP. O padrão é 200.

Etapa 6. Clique em Apply para salvar as configurações e reinicializar automaticamente usando as novas configurações.