Objetivos

Os vigilantes de qualidade de serviço (QoS) são usados para limitar a taxa de tráfego de transferência de arquivos em uma porta. Um único vigilante aplica o QoS a um único mapa de classe e a um único fluxo baseado na especificação de QoS do vigilante. A página Estatísticas do único vigilante é usada para rastrear o número de bytes no perfil e bytes fora do perfil que a porta recebe. O tráfego que atende às condições do mapa de classe de um único vigilante e está dentro do limite de taxa do vigilante aparecerá como Bytes In-Profile. O tráfego que excede o limite de taxa definido pelo vigilante único aparecerá como Bytes fora do perfil.

Este artigo explica como configurar as estatísticas de policer único nos switches empilháveis Sx500 Series.

Dispositivos aplicáveis

Switches Empilháveis Sx500 Series

Versão de software

•1.3.0.62

Estatísticas de Política Única

Adicionar estatísticas

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web para escolher Quality of Service > QoS Statistics > Single Policer Statistics. A página Estatísticas de Política Única é aberta:

A página Estatísticas de Política Única exibe as seguintes informações sobre a porta definida.

Interface — A porta para a qual as estatísticas são definidas.

Política — A política vinculada à porta especificada.

Mapa de classe — O mapa de classe que está vinculado à política.

Bytes In-Profile — Número de bytes que atendem à condição do mapa de classe do vigilante único e estão dentro do limite de taxa definido do vigilante.

Bytes Fora do Perfil — Número de bytes que atendem à condição do mapa de classe do vigilante único e excedem o limite de taxa definido do vigilante.

Etapa 2. Clique em Adicionar para adicionar estatísticas de vigilante únicas a uma porta.

Etapa 3. Escolha uma porta nas listas suspensas Unidade/Slot e Porta para ver as estatísticas dessa porta especificada.

Etapa 4. Na lista suspensa Nome da política, escolha uma política vinculada à porta. A política deve estar vinculada à porta para exibir estatísticas na porta.

Note: Os vigilantes podem ser criados na página Tabela de Políticas. Criar uma política; consulte o artigo Quality of Service (QoS) Policy Class Maps Configuration on Sx500 Series Stackable Switches. Os vigilantes estão vinculados às portas na página Vinculação de Política. Consulte o artigo Quality of Service (QoS) Policy Binding Configuration on Sx500 Series Stackable Switches para obter mais informações detalhadas.

Etapa 5. Na lista suspensa Classe, escolha um mapa de classe associado à política escolhida. O mapa de classes deve estar vinculado à política para exibir estatísticas na porta.

Note: Os mapas de classe podem ser criados na página Mapeamento de classe. Consulte o artigo Define QoS Class Mapping on Sx500 Series Stackable Switches para esta configuração.

Etapa 6. Clique em Aplicar para salvar as configurações. O vigilante recém-configurado é adicionado à Tabela de Estatísticas do vigilante único, como mostrado abaixo.

Passo 7. (Opcional) Os campos Bytes In-Profile e Bytes Out-of-Profile mostram o número de bytes transferidos para a interface correspondente. Clique em Clear Counters para redefinir os campos In-Profile Bytes e Out-of-Profile Bytes para 0.

Excluir estatísticas

Etapa 1. Marque a caixa de seleção que corresponde às estatísticas de porta desejadas que você deseja excluir.

Etapa 2. Clique em Excluir para excluir a entrada de estatísticas.