Objetivo

A política de qualidade de serviço (QoS) consiste em regras predefinidas que podem medir a taxa de tráfego na interface. Eles são usados para impor limites como a limitação da taxa de tráfego de transferência de arquivos na porta. Isso ajuda a garantir que a largura de banda não seja excedida. Um mapa de classe define o tipo de pacotes que são considerados como pertencendo ao mesmo fluxo de tráfego.

Este artigo explica como configurar mapas de classe de política de QoS nos Switches empilháveis Sx500 Series.

Dispositivos aplicáveis

Switches Empilháveis Sx500 Series

Versão de software

•1.3.0.62

Mapas de classe de política

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Quality of Service > QoS Advanced Mode > Policy Class Maps. A página Mapas de classe de política é aberta.

Etapa 2. Na lista suspensa Nome da diretiva, escolha uma diretiva.

Note: Para criar uma nova política, clique em Tabela de Políticas. Consulte a seção Configuração da tabela de política neste artigo para configurar o nome da política.

Etapa 3. Clique em Ir para exibir uma lista de mapas de classe definidos para a política.

Etapa 4. Clique em Adicionar para adicionar um novo mapa de classes à política.

Etapa 5. Na lista suspensa Nome do mapa de classe, escolha um mapa de classe para adicionar à política.

Note: Os mapas de classe podem ser criados na página Mapeamento de classe. Consulte o artigo Define QoS Class Mapping on Sx500 Series Stackable Switches para esta configuração.

Etapa 6. Clique no botão de opção que corresponde à ação desejada no campo Tipo de ação. Esta ação refere-se ao valor CoS/802.1p de entrada e/ou Ponto de Código de Serviços Diferenciais (DSCP - Differential Services Code Point) de todos os pacotes correspondentes.

Usar o modo de confiança padrão — Ignorar o valor de entrada CoS/802.1p e/ou DSCP. Os pacotes correspondentes são enviados como melhor esforço.

Always Trust — O switch confiará em CoS/802.1p e DSCP do pacote correspondente. Se um pacote for um pacote IP, o switch colocará o pacote na fila de saída com base no valor de DSCP do pacote e do DSCP na tabela de fila. Se um pacote for um pacote não IP, o switch colocará o pacote na fila de saída com base no valor CoS/802.1p do pacote e no CoS/802.1p na Tabela de Filas.

Set — Na lista suspensa, escolha um modo com relação aos pacotes correspondentes.

- DSCP — Insira um valor para determinar a fila de saída (0-63) no campo Novo valor. Esse valor é baseado na tabela DSCP e DSCP para fila.

- Fila — Insira um valor para determinar a fila de saída (1-4) no campo Novo valor.

- CoS/802.1p — Insira um valor para determinar a fila de saída (0-7) no campo Novo valor. Esse valor é baseado no valor de prioridade CoS/802.1p e CoS/802.1p para Tabela de Filas.

Passo 7. Clique no botão de opção correspondente ao tipo de vigilante desejado.

Nenhum — Nenhuma política é usada.

Single - Um único vigilante é usado. Um único vigilante aplica o QoS a um único mapa de classe e a um único fluxo baseado na especificação de QoS do vigilante. Siga as etapas de 9 a 11 se Single (Único) for selecionado.

Aggregate - Uma política agregada é usada. Um vigilante agregado aplica o QoS a um ou mais mapas de classe e um ou mais fluxos.

Etapa 8. Se o botão de opção Agregar for clicado na Etapa 7, escolha um vigilante agregado na lista suspensa Política de agregação.

Note: Os vigilantes agregados podem ser criados na página Aggregate Policer. Consulte o artigo Add Aggregate Policer in QoS Advanced Mode on Sx500 Series Stackable Switches para esta configuração.

Etapa 9. Se o botão de opção Único for clicado no campo Tipo de polícia, insira um valor para a CIR (Committed Information Rate, Taxa de informações confirmadas) medida em bits por segundo no campo CIR (Ingress Committed Information Rate, Taxa de informações confirmadas de entrada). Esse é o número máximo médio de dados que podem ser recebidos da interface de entrada. Se essa taxa for excedida, os dados serão descartados.

Etapa 10. Insira o tamanho máximo de intermitência (mesmo que ultrapasse a CIR) em bytes no campo Tamanho de intermitência confirmada de entrada (CBS). O tamanho máximo de intermitência é a quantidade de dados que pode ser enviada no link mesmo que exceda o limite permitido e aumente a largura de banda do link.

Etapa 11. Clique no botão de opção correspondente à ação de exceder desejada. Essa ação é tomada quando os pacotes de entrada excedem a CIR.

Nenhum — Nenhuma ação é tomada.

Drop - Os pacotes que excedem o valor CIR definido são descartados.

DSCP fora de perfil — Os pacotes IP que excedem a CIR definida são encaminhados com um novo DSCP derivado da tabela de mapeamento DSCP fora de perfil.

Etapa 12. Clique em Apply.

Configuração da tabela de política

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web para escolher Quality of Service > QoS Advanced Mode > Policy Table. A página Tabela de Políticas é aberta.

Etapa 2. Clique em Adicionar para adicionar um nome de política. A janela Add Policy Table é exibida.

Etapa 3. Insira o nome da diretiva no campo Novo nome da diretiva.

Etapa 4. Clique em Apply para aplicar as configurações.

Etapa 5. (Opcional) Clique em Excluir para excluir o nome da diretiva.

Nota: Para ir para a página Tabela de Mapa de Classe de Política, clique em Tabela de Mapa de Classe de Política na página Tabela de Políticas.