Objetivo

Este documento explica como configurar o intervalo de limite de taxa ICMPv6 e o tamanho do bucket de limite de taxa ICMPv6 nos Switches empilháveis Sx500 Series. O limite de taxa ICMPv6 determina a taxa na qual as mensagens de erro ICMP IPv6 são enviadas na rede. As mensagens de informações ICMPv6 ajudam a formar uma relação de vizinhança em uma rede IPv6. O mecanismo de mensagem de erro ICMPv6 é implementado com um esquema de token bucket. Isso significa que ele pode enviar a mensagem de erro em um grupo ou um de cada vez. Cada mensagem de erro em um switch é armazenada em um bucket virtual e o número máximo de tokens permitidos em um bucket pode ser especificado para cada mensagem de erro enviada. Esse limite de taxa e limite de tempo podem impedir que a rede tenha muitas mensagens ICMP transmitidas de uma só vez, o que pode sobrecarregar a rede e causar perda de pacotes.

Dispositivos aplicáveis

Switches Empilháveis Sx500 Series

Versão de software

•v1.2.7.76

Configuração global do IPv6

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração baseado na Web. Se o switch estiver no modo de sistema da camada 2, escolha Administração > Interface de gerenciamento > Configuração global do IPv6 e, se o sistema estiver no modo da camada 3, escolha Configuração de IP > Gerenciamento e Interface de IP > Configuração global do IPv6. A página IPv6 Global Configuration é aberta:

Etapa 2. No campo Intervalo de limite de taxa do ICMPv6, insira o intervalo de tempo, em milissegundos, no qual as mensagens de erro do ICMP são produzidas. Deve estar entre 0 e 2147483647. É definido como 100 por padrão.

Etapa 3. No campo Tamanho do Bucket de Limite de Taxa ICMPv6, insira o número máximo de mensagens de erro ICMP que podem ser enviadas por intervalo pelo switch. Deve ser entre 1 e 200. É definido como 10 por padrão.

Etapa 4. Clique em Apply para salvar a configuração.