Objetivo

Este artigo explica como configurar as configurações de interface RSTP nos switches empilháveis Sx500 Series.

Introduction

O Spanning Tree Protocol (STP) é um protocolo de rede que impede que ocorram loops na topologia de rede. Esses loops fazem com que os switches encaminhem o tráfego uma quantidade infinita de vezes. Isso faz com que a rede inunde e use seus recursos, o que reduz a eficiência da rede.

O Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) é uma melhoria do STP. O RSTP fornece uma convergência de STP mais rápida após uma alteração de topologia. O STP pode levar de 30 a 50 segundos para responder a uma alteração de topologia, enquanto o RSTP pode responder a uma alteração em 6 segundos.

Se preferir configurar o STP, siga as etapas em Configuração do Spanning Tree Protocol (STP) em Switches empilháveis Sx500 Series

Dispositivos aplicáveis

Switches Empilháveis Sx500 Series

Ativar protocolo Rapid Spanning Tree

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Spanning Tree > STP Status & Global Settings. A página Status do STP e Configurações globais é aberta. Em STP Operation Mode, selecione o botão de opção Rapid STP.

Configurações da interface RSTP

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Spanning Tree > RSTP Interface Settings. A página RSTP Interface Settings é aberta. (Opcional) Clique na porta ou LAG que deseja testar e clique em Ativar migração de protocolo para executar um teste de migração de protocolo. Este teste descobre se o parceiro de link (o dispositivo conectado) que usa STP ainda existe. Em caso afirmativo, o teste determina se o parceiro de link migrou para RSTP ou MSTP. Se o parceiro de link ainda usar um link STP, os dispositivos continuarão a se comunicar por meio do uso do STP. Se o parceiro de link tiver sido migrado para o RSTP, o dispositivo se comunicará por meio do uso do RSTP. Se o parceiro de link foi migrado para o MSTP, o dispositivo se comunica através do uso do MSTP.

Etapa 2. Clique no botão de opção da porta ou LAG que deseja modificar e clique em Editar.

Etapa 3. (Opcional) Clique no botão de opção que corresponde à interface desejada para configurar no campo Interface.

Porta — nas listas suspensas Unidade/Slot e Porta, escolha a porta a ser configurada. Isso só afetará a única porta escolhida.

Lag — Na lista suspensa LAG; escolha o LAG a ser configurado. Isso afetará o grupo de portas definido na configuração do LAG.

Etapa 4. Clique no botão de opção que corresponde ao status do link ponto a ponto desejado no campo Status administrativo ponto a ponto.

Ativar — A porta é considerada uma porta de borda RSTP. A porta irá para um modo de encaminhamento imediatamente.

Desabilitar — O status do link ponto a ponto está desabilitado. A porta funcionará na velocidade de convergência regular do STP (30 a 50 segundos) ao contrário da velocidade de convergência do RSTP mais rápida (6 segundos).

Auto — Determina automaticamente o status do link ponto a ponto por meio do uso de BPDUs (RSTP Bridge Protocol Data Units, Unidades de Dados de Protocolo de Bridge).

Os campos a seguir exibem estatísticas da interface:

Status operacional do ponto a ponto — O status administrativo se o campo Status administrativo do ponto a ponto estiver definido como Automático.

Função — A função da porta atribuída pelo STP para fornecer caminhos STP.

- Raiz - A porta é o caminho de menor custo para encaminhar pacotes à bridge raiz.

- Designado - A porta é a interface através da qual a bridge está conectada à LAN. Essa função fornece o caminho de menor custo da LAN para a Root Bridge.

- Alternativa - A porta fornece um caminho alternativo para a bridge raiz a partir da interface raiz.

- Backup - A porta fornece um caminho de backup para o caminho de porta designado em direção ao spanning tree. Isso se deve a uma configuração na qual duas portas estão conectadas em um loop por um link ponto a ponto. As portas de backup também são usadas quando uma LAN tem duas ou mais conexões a um segmento compartilhado.

- Desativado - A porta não faz parte do spanning tree.

Modo — O modelo de spanning tree atual da porta (STP ou RSTP).

Status operacional do Fast Link — O status do link rápido.

- Habilitado - Link rápido habilitado.

- Desativado - O Fast Link está desativado.

- Automático - O Fast Link é ativado alguns segundos depois que a interface se torna ativa.

Status da porta — estado atual da porta especificada.

- Desativado - O STP está desabilitado na porta. A porta encaminha tráfego e aprende endereços MAC.

- Bloqueio - A porta está bloqueada. A porta não pode encaminhar tráfego ou aprender endereços MAC. A porta pode encaminhar dados de BPDU.

- Ouvindo - A porta não pode encaminhar tráfego e não pode aprender endereços MAC.

- Aprendizado - A porta não pode encaminhar tráfego, mas pode aprender novos endereços MAC.

- Encaminhamento - A porta pode encaminhar o tráfego e aprender novos endereços MAC.

Etapa 5. Clique em Apply.

Conclusão

Agora você tem as configurações de interface RSTP configuradas no Switch empilhável Sx500 Series.

Aqui estão alguns artigos relacionados que podem ser úteis:

- Configuração do Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) nos switches gerenciados 200/300 Series

- Compreendendo o protocolo de abrangência de árvore rápida (802.1w)

Exibir um vídeo relacionado a este artigo...

Clique aqui para ver outras palestras técnicas da Cisco