Objetivo

A força da senha é necessária para tornar a senha configurada mais segura. O objetivo deste documento é ajudar a configurar as definições de força da senha em switches empilháveis Sx500 Series.

Dispositivos aplicáveis

Switches Empilháveis Sx500 Series

Versão de software

•1.3.0.62

Configurações de força da senha

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração baseado na Web e escolha A página Security > Password Strength.Força da senha é aberta:

Etapa 2. No campo Senha envelhecida, marque a caixa de seleção Habilitar para solicitar que o usuário altere a senha quando o tempo de envelhecimento da senha expirar.

Etapa 3. No campo Hora de vencimento da senha, insira o número de dias que podem decorrer antes que o usuário seja solicitado a alterar a senha.

Etapa 4. No campo Password Complexity Settings (Configurações de complexidade de senha), marque a caixa de seleção Enable para ativar regras de complexidade para senhas.

Etapa 5. No campo Tamanho mínimo da senha, insira um valor para o comprimento mínimo de caracteres necessários na senha. Deve ser entre 0 e 64, e é definido como 8 por padrão.

Etapa 6. No campo Número mínimo de classes de caracteres, atribua um valor para o número mínimo de classes de caracteres necessárias em uma senha. É definido como 3 por padrão. As classes são de quatro tipos: maiúsculas, minúsculas, numéricas e caracteres especiais.

Passo 7. (Opcional) Para exigir que a nova senha seja diferente da senha atual, marque a caixa de seleção Habilitar no campo A nova senha deve ser diferente da atual.

Etapa 8. Clique em Apply.