Objetivo

A página Interface IPv4 permite que o usuário escolha se o dispositivo recebe dinamicamente um endereço IP por DHCP ou se recebe estaticamente um endereço IP definido pelo usuário. Se um switch não tiver um servidor DHCP em execução, o endereço IP precisará ser atribuído estaticamente.

O objetivo deste documento é mostrar a você como configurar a interface IPv4 estática ou dinamicamente com base em seus requisitos.

Dispositivos aplicáveis

Switches Empilháveis Sx500 Series

Versão de software

•1.3.0.62

Configuração dinâmica de IPv4

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Management Interface > IPv4 Interface. A página Interface IPv4 é aberta.

Etapa 2. Escolha a VLAN que deseja usar como a VLAN de gerenciamento na lista suspensa VLAN de gerenciamento. Por padrão, a VLAN de gerenciamento é 1.

Etapa 3. Clique em Dynamic (Dinâmico) no campo IP Address Type (Tipo de endereço IP).

Etapa 4. (Opcional) Marque a caixa de seleção Habilitar no campo Renovar endereço IP agora para renovar o endereço IP neste momento.

Etapa 5. Clique em Apply.

Configuração estática do IPv4

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Management Interface > IPv4 Interface. A página Interface IPv4 é aberta.

Etapa 2. Escolha a VLAN que deseja usar como a VLAN de gerenciamento na lista suspensa VLAN de gerenciamento. Por padrão, a VLAN de gerenciamento é 1.

Etapa 3. Clique em Static no campo IP Address Type (Tipo de endereço IP).

Etapa 4. Insira o endereço IP da interface IPv4 no campo IP Address (Endereço IP).

Etapa 5. Clique no botão de opção do tipo de máscara desejado no campo Mask (Máscara).

Network Mask — (Máscara de rede) Insira a máscara de sub-rede do endereço IP inserido na Etapa 4.

Comprimento do prefixo — Insira o comprimento do prefixo do endereço IP inserido na Etapa 4. O comprimento do prefixo é o número de bits de rede no endereço (como 16 para endereços de classe B ou 24 para endereços de classe C).

Etapa 6. Clique no botão de opção desejado no campo Administrative Default Gateway usado para acessar o dispositivo do utilitário de configuração da Web.

Definido pelo usuário — Insira o endereço IP do gateway padrão desejado no campo.

Nenhum — Essa opção opta por não ter nenhum endereço IP de gateway padrão.

Passo 7. Clique em Apply.