Objetivo

A página DSCP (IP Differentiated Services Code Point) para Fila mapeia o DSCP para filas de saída. Uma fila de saída basicamente tem tráfego de saída. A tabela de DSCP para fila determina as filas de saída dos pacotes IP de entrada com base em seus valores de DSCP. O VPT original (VLAN Priority Tag) do pacote não foi alterado. Este artigo explica como mapear DSCP para fila em switches empilháveis Sx500 Series.

É possível alcançar a qualidade desejada de serviços em uma rede simplesmente alterando o mapeamento de DSCP para Fila, o método de programação da Fila e a alocação de largura de banda.

Note: O mapeamento de DSCP para fila é aplicável a pacotes IP se o switch estiver no modo QoS Basic e DSCP for o modo confiável ou se o switch estiver no modo QoS Advanced e os pacotes pertencerem a fluxos confiáveis para DSCP.

Dispositivos aplicáveis

Switches Empilháveis Sx500 Series

Versão de software

•1.3.0.62

Procedimento para mapear DSCP para fila

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Quality of Service > General > DSCP to Queue. A página DSCP para fila é aberta:

DSCP de entrada — Exibe o valor DSCP do pacote de entrada que precisa ser remarcado para um valor alternativo.

Output Queue (Fila de saída) — Permite determinar a fila a ser usada.

Etapa 2. Escolha a fila de saída (fila de encaminhamento de tráfego) para a qual o valor de DSCP é mapeado na lista suspensa Fila de saída. A página DSCP para fila contém DSCP de entrada. Ele exibe o valor de DSCP no pacote de entrada e é a classe associada.

Etapa 3. (Opcional) Clique em Restaurar padrões para restaurar as configurações padrão.

Etapa 4. Clique em Apply para salvar as alterações.