Objetivo

O Spanning Tree Protocol (STP) é um protocolo de rede que evita a ocorrência de loops na topologia. Esses loops fazem com que os switches encaminhem o tráfego uma quantidade infinita de vezes. Isso faz com que a rede inunde e use seus recursos, o que reduz a eficiência da rede.

As configurações da interface STP são usadas para aumentar a eficiência do STP por porta. O link rápido da função da porta de borda aumenta a velocidade de convergência do STP definindo uma porta para um estado de encaminhamento quando um dispositivo está conectado. O protetor de raiz e o protetor de unidade de dados de protocolo de ponte (BPDU) são usados para controlar a topologia STP. Esse controle extra na topologia evita qualquer ocorrência de loops de bridge.

Este artigo explica como definir as configurações da interface STP nos Switches empilháveis Sx500 Series.

Dispositivos aplicáveis

Switches Empilháveis Sx500 Series

Versão de software

•v1.2.7.76

Configurações da interface STP

Nota: Antes da configuração das configurações da interface STP, o usuário deve escolher o modo de operação do STP clássico. Consulte o artigo Spanning Tree Protocol (STP) Configuration on Sx500 Series Stackable Switches para obter mais informações.

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web para escolher Spanning Tree > STP Interface Settings. A página Configurações da Interface STP é aberta:

Etapa 2. Escolha o tipo de interface que deseja editar na lista suspensa Tipo de interface.

Etapa 3. Clique em Ir para mostrar apenas portas ou LAGs na página.

Etapa 4. Clique no botão de opção da porta ou LAG conectada ao outro switch e clique em Editar. A janela Editar interface STP é exibida:

Etapa 5. (Opcional) Clique no botão de opção que corresponde ao tipo de interface desejado no campo Interface.

Unidade/Slot — Nas listas suspensas Unidade/Slot, escolha a Unidade/Slot apropriada. A unidade identifica se o switch está ativo ou um membro na pilha. O slot identifica qual switch está conectado a qual slot (o slot 1 é SF500 e o slot 2 é SG500). Se você não está familiarizado com os termos usados, confira o Cisco Business: Glossário de Novos Termos.

- Porta — na lista suspensa Porta, escolha a porta apropriada para configurar.

LAG — Escolha em qual LAG o STP será anunciado na lista suspensa LAG. Um LAG (Link Aggregate Group) é usado para vincular várias portas. Os LAGs multiplicam a largura de banda, aumentam a flexibilidade da porta e fornecem redundância de link entre dois dispositivos para otimizar o uso da porta.

Etapa 6. Marque Enable no campo STP para ativar o STP na interface.

Passo 7. Clique no botão de opção que corresponde ao uso desejado de fast link no campo Edge Port (Porta de borda). O link rápido é usado para configurar automaticamente uma porta para o estado forwarding quando a porta se conecta. O link rápido otimiza a convergência do STP.

Habilitar — Habilita imediatamente o link rápido.

Auto - Aguarda para ativar o link rápido até alguns segundos depois que a interface se torna ativa para que os loops possam ser resolvidos primeiro.

Desabilitar — Desabilita o link rápido.

Etapa 8. (Opcional) Marque Enable no campo Root Guard para ativar o Root Guard na interface. Essa opção permite que você aplique o posicionamento da bridge raiz na rede. O Root Guard não permite que novos dispositivos conectados se tornem a bridge raiz, o que afetaria a topologia STP.

O protetor de raiz deve ser configurado apenas nas interfaces que saem da bridge raiz.Note:

Etapa 9. (Opcional) Marque Enable no campo BPDU Guard para ativar o protetor BPDU (Bridge Protocol Data Unit) na interface. O BPDU Guard permite que o usuário aplique as bordas de domínio STP na interface e mantenha a topologia ativa previsível. Os dispositivos conectados a uma interface com BPDU habilitado não podem afetar a topologia STP. Quando o switch recebe uma BPDU na interface com o BPDU Guard ativado, a interface é desabilitada e uma interceptação SNMP é gerada.

O protetor de BPDU deve ser ativado em interfaces onde a porta fast está ativada e não em qualquer outra interface.Note:

Etapa 10. Clique no botão de opção que corresponde à opção desejada no campo Tratamento de BPDU. Isso determina como os pacotes de BPDU são gerenciados quando o STP é desabilitado na interface. As BPDUs são usadas para transmitir informações do STP.

· Usar configurações globais — Usa as configurações definidas na página Status do STP e Configurações globais.

Filtragem — Nas portas em que o portfast está ativado, a filtragem de BPDU está habilitada para impedir que as BPDUs sejam enviadas ou processadas em uma ou mais portas de switch.

Inundação— Os pacotes de BPDU são encaminhados por todas as interfaces quando o STP é desabilitado na interface.

Etapa 11. Clique no botão de opção que corresponde ao custo do caminho desejado no campo Custo do caminho. O custo do caminho é a contribuição da porta para o caminho raiz.

Usar padrão — Use o custo padrão gerado pelo sistema.

Definido pelo usuário — Insira um valor para o custo do caminho no campo Definido pelo usuário. O custo do caminho deve ser escolhido em relação à interface através da qual os pacotes são enviados. Uma interface com um custo de caminho mais baixo é escolhida como a interface de saída.

Etapa 12. Na lista suspensa Prioridade, escolha o valor de prioridade da interface. O valor de prioridade determina a escolha da porta quando uma bridge tem duas portas conectadas em um loop. Quanto menor o valor, maior a prioridade da porta na bridge.

Os campos a seguir exibem estatísticas da interface.

Estado da porta — estado atual da porta especificada.

- Desabilitado — O STP está desabilitado. A porta encaminha o tráfego ao aprender endereços MAC.

- Bloqueio — A porta está bloqueada no momento e não pode encaminhar tráfego.

- Ouvindo — A porta não pode encaminhar tráfego e não pode aprender endereços MAC.

- Aprendizado — As portas nesse estado podem aprender novos endereços MAC, mas ainda não podem enviar quadros de dados.

- Encaminhamento — As portas nesse estado agora podem enviar e receber quadros de dados e enviar e receber BPDUs.

ID da ponte designada — A prioridade da bridge e o endereço MAC da bridge designada.

ID da porta designada — A prioridade e a interface da porta selecionada.

Custo designado — O custo da porta que faz parte da topologia STP. As portas com custos menores têm menos probabilidade de serem bloqueadas se o STP detectar loops.

Reencaminhar transições — Quantas vezes a porta mudou do estado de bloqueio para o estado de encaminhamento.

Velocidade — A velocidade da porta.

LAG — O LAG ao qual a porta pertence. As configurações do LAG substituem as configurações de porta.

Etapa 13. Clique em Apply.