Objetivo

No modo básico de QoS, um domínio específico na rede pode ser configurado como um domínio confiável. Os pacotes dentro desse domínio são marcados com prioridade 802.1p e/ou DSCP para indicar o tipo de serviço que precisa ser aplicado neles. Os pacotes são atribuídos a uma fila de saída específica com base na prioridade atribuída a eles.

Este artigo explica como configurar as configurações da interface QoS no modo básico de QoS nos Switches empilháveis Sx500 Series.

Dispositivos aplicáveis

Switches Empilháveis Sx500 Series

Versão de software

•v1.2.7.76

Configurações de interface

Note: Para configurar o modo básico, os seguintes requisitos devem ser atendidos:

· Modo Básico deve ser ativado na página Propriedades de QoS. Consulte o artigo Configuration of QoS Properties on Sx500 Series Stackable Switches para esta configuração.

Configure o modo de Confiança na página Configuração global. O switch suporta o modo confiável CoS/802.1p e o modo confiável DSCP. O modo confiável CoS/802.1p usa a prioridade 802.1p na marca VLAN. O modo confiável DSCP usa o valor DSCP no cabeçalho IP. Consulte o artigo Configurações Globais sobre o Modo Básico de Qualidade de Serviço (QoS - Quality of Service) em Switches Empilháveis Sx500 Series para esta configuração.

Etapa 1. Use o utilitário de configuração da Web e escolha Quality of Service > QoS Basic Mode > Interface Settings. A página Configurações da interface é aberta:

Etapa 2. Na lista suspensa Tipo de interface, escolha uma porta de unidade ou LAG e clique em Ir para exibir uma lista das portas ou LAGs.

Etapa 3. Clique no botão de opção da Porta ou LAG que deseja modificar e clique em Editar.

Note: Se Copiar configurações for clicado, as configurações da porta selecionada poderão ser copiadas para outras portas.

Etapa 4. Clique no botão de opção que corresponde à interface desejada no campo Interface.

Unidade/Slot e Porta — nas listas suspensas Unidade/Slot e Porta, escolha a porta a configurar. Isso afeta apenas a porta escolhida.

LAG — Na lista suspensa LAG, selecione; o LAG a ser configurado. Isso afeta o grupo de portas definido na configuração do LAG.

Etapa 5. Marque Habilitar no campo Estado de QoS para habilitar a QoS. Se o estado de QoS estiver ativado, a porta prioriza com base no modo confiável em todo o sistema, que é CoS/802.1p ou DSCP. Se o estado de QoS não estiver ativado, todo o tráfego de entrada na porta será mapeado para a fila de melhor esforço e nenhuma priorização ocorrerá.

Etapa 6. Clique em Apply. A página Configurações da interface é reaberta e exibe a porta editada.