Objetivo

Os intervalos de tempo em 802.1x são o intervalo de tempo absoluto e o intervalo de tempo recorrente. Um intervalo de tempo recorrente é um intervalo de tempo que pode ser configurado juntamente com um intervalo de tempo absoluto em 802.1x. Se um intervalo de tempo tiver um ou mais intervalos recorrentes e estiver configurado para uma porta habilitada para 802.1x, a porta será 802.1x ativa no(s) período(s) de tempo definido(s) no(s) intervalo(s) recorrente(s) que também estão dentro da hora de início e término do intervalo de tempo absoluto. Quando uma porta habilitada para 802.1x está fora de seu intervalo de tempo absoluto e/ou intervalo de tempo recorrente, ela está inativa 802.1x e é equivalente a Forçar não autorizado. A página Intervalo recorrente permite a criação de um intervalo recorrente que pode ser adicionado a um intervalo de tempo criado na página Intervalo de tempo. Todas as especificações de tempo são interpretadas como locais (o horário de verão não afeta isso).

O objetivo deste documento é explicar a configuração de intervalo recorrente para 802.1x em switches empilháveis SG500X Series.

Dispositivos aplicáveis

Switches empilháveis SG500X Series

Versão de software

•1.3.0.62

Configuração do intervalo recorrente para 802.1x

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Security > 802.1X > Recurring. A página Intervalo Recorrente é aberta:

Etapa 2. No campo Nome do intervalo de tempo, escolha o intervalo de tempo desejado na lista suspensa para o qual o intervalo de tempo recorrente precisa ser adicionado.

Etapa 3. Clique em Adicionar para adicionar o intervalo de tempo recorrente. A página Intervalo de tempo recorrente é aberta:

Note: Nome do intervalo de tempo exibe o nome do intervalo de tempo ao qual o intervalo recorrente será adicionado.

Etapa 4. No campo Hora de Início Recorrente, escolha o dia da semana e a hora em que o intervalo recorrente começa na lista suspensa Dia da Semana e Hora, respectivamente.

Etapa 5. No campo Hora de término recorrente, escolha o dia da semana e a hora em que o intervalo recorrente termina na lista suspensa Dia da Semana e Hora, respectivamente.

Etapa 6. Clique em Apply para salvar as alterações. A entrada recém-adicionada é vista na Tabela Intervalo Recorrente.