Objetivo

O padrão 802.1x usa encapsulamento EAP (Extensible Authentication Protocol) em EAPOL (Local Area Networks). Um intervalo de tempo especifica o período durante o qual 802.1x está ativo em portas 802.1x habilitadas. Essas portas estão inativas fora do intervalo de tempo especificado.

O objetivo deste artigo é explicar como configurar o intervalo de tempo em portas 802.1x em Switches empilháveis SG500X Series.

Para concluir a configuração de intervalo de tempo:

1. Configure o Intervalo Recorrente, detalhado no artigo Configuration of Recurring Range for 802.1x on SG500X Series Switches.

2. Configure Port Settings (Configurações de porta), detalhado no artigo Configure Port Settings on Sx500 Series Stackable Switches (Definir configurações de porta em switches empilháveis Sx500 Series para essa configuração.

Nota: Para garantir que as entradas do intervalo de tempo entrem em vigor no horário desejado, o relógio do software deve ser definido pelo usuário ou pelo SNMP (Simple Network Time Protocol). Se o relógio do software não for ajustado dessa forma, o intervalo de tempo poderá ser impreciso.

Dispositivos aplicáveis

Switches empilháveis SG500X Series

Versão de software

•1.3.0.62

Configuração do intervalo de tempo para 802.1x

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Security > 802.1x > Time Range (Segurança > 802.1x > Intervalo de tempo). A página Intervalo de tempo é aberta:

Etapa 2. Clique em Add. A página Adicionar intervalo de tempo é aberta:

Etapa 3. Insira o nome do intervalo de tempo no campo Nome do intervalo de tempo.

Etapa 4. Insira a hora de início absoluta no campo Hora de início absoluta. As opções são as seguintes:

Imediato — Clique neste botão de opção para que o intervalo de tempo comece a partir do momento em que ele é criado.

Data e hora — Clique neste botão de opção para escolher a data e hora de início absolutas nas listas suspensas.

Etapa 5. Insira o tempo de término absoluto no campo Hora de término absoluta. As opções são as seguintes:

Infinite — Clique neste botão de opção para que o intervalo de tempo nunca termine.

Data e hora — Clique neste botão de opção para escolher a data e hora de término absolutas na lista suspensa.

Etapa 6. Clique em Apply para salvar as alterações. O intervalo de tempo recém-adicionado é exibido na Tabela Intervalo de tempo.

Passo 7. (Opcional) Para editar um intervalo de tempo, marque a caixa de seleção do intervalo de tempo que deseja editar e clique em Editar.

Etapa 8. (Opcional) Para excluir um intervalo de tempo, marque a caixa de seleção do intervalo de tempo que deseja excluir e clique em Excluir.