Objetivo

A página Configurações do sistema é usada para personalizar os resultados de exibição do switch. A exibição pode conter uma mensagem de banner para permitir acesso somente a usuários autenticados. O objetivo deste documento é ajudar a configurar as configurações de administração do sistema nos switches empilháveis Sx500 Series.

Dispositivos aplicáveis

Switches Empilháveis Sx500 Series

Versão de software

•1.3.0.62

Procedimento Passo a Passo

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > System Settings. A página Configurações do sistema é aberta:

Etapa 2. No campo Localização do sistema, insira um valor de caractere que corresponda à localização física do switch.

Etapa 3. No campo Contato do sistema, insira um valor de caractere que corresponda ao nome da pessoa de contato.

Etapa 4. No campo Nome do host, escolha uma destas duas opções:

Usar padrão — Permite usar o nome do switch padrão.

Definido pelo usuário — Permite inserir um nome no campo a ser atribuído ao switch.

Etapa 5. No campo Banner de login, digite o texto que deseja exibir na página Login.

Etapa 6. (Opcional) Clique em Visualizar para exibir o texto digitado. Feche a janela de visualização.

Passo 7. Clique em Aplicar na página Configurações do sistema para salvar a configuração.