Objetivo

As cadeias-chave consistem em várias chaves que têm uma vida útil associada a elas. A vida útil permite a alteração automática de senhas/chaves para que o administrador não precise alterar a senha em todos os dispositivos manualmente. As cadeias-chave são úteis para autorizar conexões de rede entre dispositivos. As cadeias-chave são usadas com o Routing Information Protocol (RIPv2).

Este artigo explica como criar uma cadeia de chaves nos switches empilháveis SG500X Series.

Dispositivos aplicáveis

Switches empilháveis SG500X Series

Versão de software

•1.3.0.62

Configurações da cadeia de chaves

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web no switch e escolha Security > Key Management > Key Chain Settings. A página Configurações da cadeia de chaves é aberta:

Etapa 2. Clique em Adicionar para adicionar uma nova cadeia de chaves. A janela Add Key Chain é exibida.

Etapa 3. Insira um nome para a cadeia de chaves no campo Cadeia de chaves.

Etapa 4. Insira um valor para identificar a chave no campo Identificador de chave.

Etapa 5. Digite uma string no campo String de chave. Essa string atua como uma senha. Se outro dispositivo tiver a mesma sequência de chaves, os dispositivos poderão trocar informações.

Etapa 6. Clique no botão de opção que corresponde ao tempo de vida de aceitação desejado e ao tempo de vida de envio desejado nos campos Aceitar tempo de vida e Enviar tempo de vida, respectivamente. O tempo de vida da aceitação é o tempo durante o qual o identificador de chave é válido para receber pacotes. O tempo de vida do envio é quanto tempo o identificador de chave é válido para enviar pacotes.

Always Valid — Não há limite para o tempo de vida do identificador de chave. A chave é sempre válida.

Definido pelo usuário — A vida útil da chave é limitada.

Passo 7. Se o botão de opção Definido pelo usuário for clicado no campo Aceitar tempo de vida, insira esses valores nos campos imediatamente abaixo do campo Aceitar tempo de vida. Se o botão de opção Definido pelo usuário for clicado no campo Enviar tempo de vida, insira esses valores nos campos imediatamente abaixo do campo Enviar tempo de vida útil.

Data de início — Esta é a data mais próxima em que o identificador de chave é válido. O formato é Ano-Mês-Dia (AAAA-MMM-DD).

Hora de Início — É a primeira vez que o identificador de chave é válido. O formato é HH:MM:SS (Hour:Minute:Second).

Etapa 8. Clique no botão de opção correspondente à Hora de término desejada no campo Aceitar tempo de vida. Clique no botão de opção correspondente à Hora de término desejada no campo Enviar tempo de vida útil.

Infinito — Não há limite para o tempo de vida do identificador de chave. A chave não tem hora de término.

Duração — Há um limite para o tempo de vida do identificador de chave.

Etapa 9. Se o botão de opção Duração for clicado no campo Hora de término no campo Aceitar tempo de vida, insira o período de tempo durante o qual o identificador de chave é válido nos campos Dias, Horas, Minutos e Segundos.  Se o botão de opção Duração for clicado no campo Hora de término no campo Enviar tempo de vida útil, insira o período de tempo em que o identificador de chave é válido nos campos Dias, Horas, Minutos e Segundos correspondentes.

Note: Os campos Dias, Horas, Minutos e Segundos devem ser preenchidos. Um espaço vazio é inválido.

Etapa 10. Clique em Apply para salvar a configuração.

Etapa 11. (Opcional) Para adicionar outra chave à mesma cadeia de chaves, clique em Adicionar e repita as Etapas 3 a Etapa 10 com o mesmo valor no campo Cadeia de chaves na Etapa 3.

Etapa 12. (Opcional) Para exibir as chaves associadas a uma cadeia de chaves específica, clique em Configurações de chave na página Configurações da cadeia de chaves.