Objetivo

O Routing Information Protocol (RIP) é um tipo de protocolo de vetor de distância para redes locais e de longa distância. Classifica os roteadores como ativos ou passivos. Os roteadores ativos anunciarão suas rotas a outros; os roteadores passivos ouvem outros dispositivos e atualizam suas rotas com base em anúncios, mas não anunciam. Os roteadores normalmente executam o RIP no modo ativo, enquanto os hosts usam o modo passivo. O RIP é um IGP (Interior Gateway Protocol).

RIPv2 é uma melhoria do RIPv1.  RIPv2 é um protocolo sem classe e RIPv1 é um protocolo baseado em classe. RIPv2 tem autenticação de senha, enquanto RIPv1 não tem autenticação de senha. O RIPv2 usa multicast e o RIPv1 usa broadcast.

Este artigo explica como configurar as configurações do RIPv2 adicionando uma interface IP nos switches empilháveis SG500X Series.

Dispositivos aplicáveis

Switches empilháveis SG500X Series

Versão de software

•v1.2.7.76

Configuração das configurações do RIPv2

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha IP Configuration > RIPv2 > RIPv2 Settings. A página Configurações do RIPv2 é aberta:

Etapa 2. Clique em Adicionar para adicionar uma nova interface IP.

Etapa 3. Escolha um endereço IP na lista suspensa Endereço IP.

Etapa 4. Marque Enable no campo Passive para não permitir que a interface IP selecionada envie mensagens de atualização de rota RIP.

Etapa 5. (Opcional) Insira o valor do deslocamento no campo Deslocamento. Esse valor reflete o custo de uso adicional da interface selecionada.

Etapa 6. (Opcional) Clique no botão de opção que corresponde ao modo de autenticação desejado no campo Authentication Mode (Modo de autenticação).

Nenhum — Nenhuma autenticação é executada.

Texto — A senha principal usada no campo Senha da chave é usada para autenticação.

MD5 — A cadeia de chaves escolhida no menu suspenso no campo Cadeia de chaves é usada para autenticação.

Uma chave já deve ser definida para usar a opção MD5.Note:

Passo 7. Marque Enable no campo Default Route para criar uma rota padrão na interface IP especificada.

Etapa 8. Insira um valor de métrica no campo Default Route Metric (Métrica de rota padrão).

Etapa 9. (Opcional) Marque Habilitar no campo de lista Distribuir para filtrar rotas de entrada do RIP para o endereço IP selecionado. Escolha uma lista de acesso na lista suspensa no campo Nome da lista de acesso.

Note: Uma lista de acesso já deve ser definida para ativar a lista Distribuir.

Etapa 10. (Opcional) Marque Habilitar no campo Distribuir lista para filtrar rotas de saída do RIP para o endereço IP selecionado. Escolha uma lista de acesso na lista suspensa no campo Nome da lista de acesso.

Note: Uma lista de acesso já deve ser definida para ativar a opção Distribuir lista de saída.

Etapa 11. Clique em Apply para salvar a configuração.