Objetivo

Um log é um conjunto de mensagens que descreve eventos do sistema. Cada evento do sistema tem diferentes níveis de gravidade. Os registros podem ser salvos localmente na RAM, na memória flash do dispositivo e também no servidor de registro remoto.

O objetivo deste documento é explicar como ativar as configurações de log do sistema e definir os eventos do sistema de um nível de gravidade desejado que devem ser salvos na RAM e na memória flash em Switches empilháveis Sx500 Series.

Dispositivos aplicáveis

Switches Empilháveis Sx500 Series

Versão de software

•v1.2.7.76

Configuração das configurações de log do sistema

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > System Log > Log Settings. A página Configurações de log é aberta.

Etapa 2. No campo Logging, marque a caixa de seleção Enable para ativar o registro de mensagens.

Etapa 3. No campo Syslog Aggregator, marque a caixa de seleção Enable.  Isso permite que mensagens de syslog idênticas e contíguas e mensagens de interceptação sejam agregadas durante um período de tempo de agregação máxima e enviadas como uma única mensagem. Syslog é um padrão usado para eventos ou logs de mensagens.

Etapa 4. No campo Tempo máximo de agregação, insira o intervalo de tempo (em segundos) para o qual as mensagens de syslog e as interceptações precisam ser agregadas. Você precisa ativar o Syslog Aggregator na Etapa 3 para configurar esse campo. O tempo padrão é 300 segundos. O intervalo vai de 15 a 3600 segundos.

Etapa 5. Marque as caixas de seleção de evento de nível de gravidade desejadas no painel Registro de memória RAM.  Um log é criado na RAM que contém as mensagens dos eventos marcados.

A seguir estão os níveis de gravidade do evento listados da gravidade mais alta à mais baixa:

Emergência — O sistema não é utilizável.

Alerta — Ação necessária.

Crítico — O sistema está em uma condição crítica.

Erro - O sistema está em condição de erro.

Aviso — Ocorreu um aviso do sistema.

- Observe que o sistema está funcionando corretamente, mas ocorreu um aviso do sistema.

Informativo — Informações do dispositivo.

Debug — Fornece informações detalhadas sobre um evento.

Etapa 6. Marque as caixas de seleção de evento de nível de gravidade desejadas no painel Registro de memória flash. Um log é criado na Memória Flash que contém as mensagens dos eventos marcados.

A seguir estão os níveis de gravidade do evento listados da gravidade mais alta à mais baixa:

Emergência — O sistema não é utilizável.

Alerta — Ação necessária.

Crítico — O sistema está em uma condição crítica.

Erro - O sistema está em condição de erro.

Aviso — Ocorreu um aviso do sistema.

- Observe que o sistema está funcionando corretamente, mas ocorreu um aviso do sistema.

Informativo — Informações do dispositivo.

Debug — Fornece informações detalhadas sobre um evento.

Passo 7. Clique em Apply para salvar as alterações.