Objetivo

A modelagem de saída por fila limita a taxa de transmissão dos quadros de saída selecionados por fila, por porta. Para fazer isso, o switch modela ou limita a carga de saída. Isso não inclui quadros de gerenciamento, portanto eles não contam para o limite de taxa. A modelagem de saída é usada para ajudar a evitar congestionamento para o ISP (Provedor de serviços de Internet).

Este artigo explica como configurar a modelagem de saída por fila nos switches empilháveis Sx500 Series.

Note: As filas são usadas para ajudar a priorizar o tráfego em uma rede. Para obter mais informações sobre filas e como configurá-las, consulte Configurações da Fila de Qualidade de Serviço (QoS) em Switches Empilháveis Sx500 Series.

Se você não está familiarizado com os termos neste documento, consulte Cisco Business: Glossário de Novos Termos.

Dispositivos aplicáveis

- Switches empilháveis Sx500 Series

Versão de software

- 1.2.7.76

Configuração da modelagem de saída por fila

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Quality of Service > General > Egress Shaping per Queue. A página Modelagem de saída por fila é aberta:

Mostra o limite de taxa e o tamanho de intermitência para cada fila.

Etapa 2. Escolha um tipo de interface na lista suspensa Filtro e clique em Ir. A lista Interface é exibida.

Etapa 3. Clique no botão de opção que corresponde à interface que você deseja editar e clique em Editar. A janela Editar formatação de saída por fila é exibida.

\

Essa janela permite modelar a saída para até quatro filas em cada interface.

Etapa 4. (Opcional) Clique no botão de opção que corresponde ao tipo de interface desejado no campo Interface.

- Unidade/Slot — Nas listas suspensas Unidade/Slot, escolha a Unidade/Slot apropriado. A unidade identifica se o switch é Ativo ou Membro na pilha. O slot identifica qual switch está conectado a qual slot (o slot 1 é SF500 e o slot 2 é SG500).

- Porta — na lista suspensa Porta, escolha a porta apropriada para configurar.

- LAG — Escolha o LAG na lista suspensa LAG. Um LAG (Link Aggregate Group) é usado para vincular várias portas. Os LAGs multiplicam a largura de banda, aumentam a flexibilidade da porta e fornecem redundância de link entre dois dispositivos para otimizar o uso da porta.

Etapa 5. Marque a caixa de seleção Habilitar para habilitar a modelagem de saída nesta fila.

Etapa 6. Insira o valor fornecido pelo ISP no campo Committed Information Rate (CIR). Essa é a largura de banda, em Kbps, que seu ISP garante suportar.

Passo 7. Insira o valor fornecido pelo ISP no campo Committed Burst Size (CBS). Esta é a quantidade máxima de dados em bytes que o ISP pode tratar em um segundo, caso uma intermitência exceda a CIR.

Etapa 8. Repita as etapas de 5 a 7 para cada fila que deseja configurar.

Etapa 9. Clique em Apply para salvar suas configurações no arquivo de configuração atual.