Objetivo

A página da memória RAM exibe todas as mensagens que foram salvas na RAM (cache) em ordem cronológica. Os registros de memória RAM são retidos somente até que o sistema seja reinicializado. Os registros são o conjunto de eventos do sistema armazenados no dispositivo. A memória RAM registra todos os eventos que acontecem no dispositivo, como login básico. Os registros são úteis para solucionar problemas do dispositivo caso alguma das configurações falhe. Este documento explica como visualizar o status do registro de memória RAM em Switches empilháveis Sx500 Series.

Consulte o artigo Configuration of System Log Setting on Sx500 Series Stackable Switches para obter informações sobre como configurar as configurações de log do sistema.

Dispositivos aplicáveis

- Switches empilháveis Sx500 Series

Versão de software

- 1.3.0.62

Exibir status do registro de memória RAM

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Status e Statistics > View Log > RAM Memory. A página Memória RAM é aberta:

A página Memória RAM exibe a Tabela de Log de Memória RAM que tem estes campos:

A seguir estão os níveis de gravidade do evento listados da gravidade mais alta para a mais baixa.

- Log Index — Exibe o número da entrada de log em uma sequência.

- Hora do log — Exibe a hora em que a mensagem foi criada.

- Severidade — Exibe a gravidade do evento. Consulte as informações de gravidade abaixo para obter mais informações.

- Descrição — Exibe informações sobre o evento que gerou o log.

- Emergência — O sistema não pode ser usado.

- Alerta — Ação necessária.

- Crítico — O sistema está em uma condição crítica.

- Erro — O sistema está em condição de erro.

- Aviso — ocorreu um aviso do sistema.

- Aviso — O sistema está funcionando corretamente, mas ocorreu um aviso do sistema.

- Informativo — Informações do dispositivo.

- Depuração — Fornece informações detalhadas sobre um evento.

Etapa 2. (Opcional) Para limpar os registros de memória recentes, clique em Limpar registros.