Objetivo

O traceroute descobre as rotas IP pelas quais os pacotes são encaminhados. Para fazer isso, o Traceroute envia um pacote IP ao host de destino e de volta ao switch. O traceroute permite que o usuário veja cada salto entre o switch e o host de destino, bem como o tempo de ida e volta para cada parada. Além disso, o Tracroute permite que o usuário meça o atraso de trânsito dos pacotes que atravessam a rede.

Em um cenário em tempo real, um Traceroute pode ser usado se o usuário estiver tendo alguns problemas de conectividade e precisar descobrir se os pacotes são entregues ao destino ou não. O traceroute pode indicar exatamente onde os pacotes são descartados se tal problema existir.

Este documento explica como configurar um Traceroute em Switches empilháveis Sx500 Series.

Dispositivos aplicáveis

- Switches empilháveis Sx500 Series

Versão de software

- 1.3.0.62

Configuração do traceroute

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Traceroute. A página Traceroute é aberta:

Etapa 2. Clique em um botão de opção no campo Definição do host.

- Por endereço IP — Essa opção procura o host por meio de um nome de host.

- Por nome — Essa opção procura o host por meio de um endereço IP.

Se você clicar em By name (Por nome), vá para a Proteção de tempo:etapa 6.

Etapa 3. Se o host for identificado pelo endereço IP, clique no tipo desejado de endereço IPv4 ou IPv6 para indicar que o endereço IP será inserido no formato escolhido.

O IP versão 6 está disponível somente quando o IPv6 está configurado no switch. Consulte o artigo Note:IPv6 Interface Configuration on Sx500 Series Stackable Switches.

Se o IPv4 for clicado, vá para a Proteção de tempo:Etapa 6.

Etapa 4. Clique no tipo de endereço IPv6 do tipo de endereço IPv6. As opções são:

- Link Local — O endereço IPv6 identifica hosts em um único link de rede. Ele é usado somente na rede local e não é roteável da WAN.

- Global — O endereço IPv6 é um tipo de IPv6 unicast global visível e acessível de outras redes.

Etapa 5. Se Link Local for escolhido para o tipo de endereço IPv6, escolha a interface onde o tráfego desse endereço é recebido da lista suspensa Link Local Interface.

Etapa 6. Insira o endereço IPv6/IPv4 ou o nome do host do dispositivo no campo Host IP Address/Name.

Passo 7. Clique no botão de opção desejado no campo Time To Live (TTL). Isso é usado para evitar um caso em que o quadro enviado entra em um loop sem fim. O comando traceroute é encerrado quando o destino é alcançado ou quando esse valor é atingido.

- Usar padrão — O padrão são 30 saltos.

- Definido pelo usuário — Insira o número máximo de saltos permitidos no campo TTL.

Etapa 8. Clique no botão de opção desejado no campo Timeout (Tempo limite).

- Usar padrão — O padrão é 3 segundos.

- Definido pelo usuário — Insira o tempo que o sistema espera que um quadro retorne antes que ele seja considerado perdido.

Etapa 9. Clique em Ativar Traceroute.