Objetivo

O Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) é um serviço executado na camada de aplicação da pilha de protocolos TCP/IP para atribuir dinamicamente endereços IP a clientes DHCP e para alocar informações de configuração TCP/IP a clientes DHCP. As mensagens DHCP são mensagens de broadcast que não podem passar de uma rede para outra. A configuração da interface DHCP requer a configuração do DHCP relay e da espionagem DHCP explicados abaixo.

O DHCP relay encaminha as mensagens de broadcast para uma rede diferente. Também adiciona a opção 82 para fornecer informações adicionais do cliente à rede de roteamento.

O rastreamento de DHCP ajuda a identificar quais interfaces são confiáveis e quais não são confiáveis. Evita respostas DHCP falsas. Nos switches da camada 3, o retransmissão e a espionagem de DHCP podem ser ativados em qualquer interface com um endereço IP e na VLAN com ou sem um endereço IP.

O documento explica como configurar a interface DHCP em Switches empilháveis Sx500 Series. As configurações a seguir precisam ser concluídas antes que essa configuração seja feita.

1. Configurar VLAN; consulte o artigo VLAN Creation on Sx500 Series Stackable Switches para esta configuração.

2. Configure as propriedades DHCP; consulte o artigo DHCP Properties Configuration on SX500 Series Stackable Switches para esta configuração.

Dispositivos aplicáveis

- Switches empilháveis Sx500 Series

Versão de software

- 1.3.0.62

Definir as configurações da interface DHCP

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web para escolher IP Configuration >DHCP > Interface Settings. A página Configurações da interface é aberta:

Adicionar interface

Etapa 1. Clique em Adicionar para adicionar uma configuração de interface. Uma nova janela é exibida da seguinte maneira:

Etapa 2. Clique no botão de opção no campo Interface que corresponde ao tipo de interface que você deseja configurar. As opções disponíveis são:

- Unidade/Slot e Porta — A unidade identifica o switch, esteja ele ativo ou membro na pilha. A unidade 1 está ativa e a unidade 2 é membro.  O slot identifica qual switch está conectado a qual slot. O slot 1 é SF500 e o slot 2 é SG500. Escolha a opção desejada nas listas suspensas Unidade/Slot e Porta. Se você não está familiarizado com os termos usados, confira o Cisco Business: Glossário de novos termos

- LAG — Escolha o LAG desejado na lista suspensa LAG. Um LAG (Link Aggregate Group) é usado para vincular várias portas. Os LAGs multiplicam a largura de banda, aumentam a flexibilidade da porta e fornecem redundância de link entre dois dispositivos para otimizar o uso da porta.

- VLAN — Escolha a VLAN desejada na lista suspensa VLAN.

Uma VLAN ajuda um grupo de hosts a se comunicar como se estivessem na rede física, independentemente de sua localização.

Etapa 3. (Opcional) Marque a caixa de seleção DHCP Relay para habilitar a retransmissão de DHCP na VLAN.

Etapa 4. (Opcional) Marque a caixa de seleção DHCP Snooping para ativar o rastreamento de DHCP na VLAN.

Etapa 5. Clique em Aplicar para salvar as alterações. As alterações são mostradas na tabela.

Excluir interface

Etapa 1. Verifique a interface desejada que deseja excluir da Tabela de interface DHCP e clique em Excluir.