Objetivo

O tempo limite da sessão especifica a quantidade de tempo que uma sessão pode permanecer ociosa antes que o servidor termine a sessão automaticamente. O usuário deve fazer login novamente para restabelecer as sessões necessárias. Esta utilização destina - se principalmente a fins de segurança.

Este artigo explica como configurar o timeout de sessão ociosa nos Switches empilháveis Sx500 Series.

Dispositivos aplicáveis

- Switches empilháveis Sx500 Series

Versão de software

- 1.3.0.62

Configuração do tempo limite da sessão ociosa

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Idle Session Timeout. A página Idle Session Timeout é aberta:

Etapa 2. Escolha o tempo limite desejado (em minutos) para cada sessão na lista suspensa HTTP Session Timeout. Isso especifica o tempo durante o qual a sessão HTTP pode permanecer ociosa antes que a sessão termine automaticamente. Uma sessão HTTP é uma quando a GUI do dispositivo é acessada de um navegador da Web.

Etapa 3. Escolha o tempo limite desejado (em minutos) para cada sessão na lista suspensa Tempo limite da sessão HTTPS. Isso especifica o tempo durante o qual a sessão HTTPS pode permanecer ociosa antes que a sessão termine automaticamente. Uma sessão HTTPS é a mesma que HTTP, mas de forma segura. A comunicação é criptografada em comparação ao texto simples em HTTP.

Etapa 4. Escolha o tempo limite desejado (em minutos) para cada sessão na lista suspensa Tempo limite da sessão do console. Isso especifica o tempo durante o qual a sessão do console pode permanecer ociosa antes que a sessão termine automaticamente. Uma sessão de console é aquela quando você acessa o dispositivo via terminal de console.

Etapa 5. Escolha o tempo limite desejado (em minutos) para cada sessão na lista suspensa Tempo limite da sessão Telnet. Isso especifica a quantidade de tempo que a sessão Telnet pode permanecer ociosa antes que a sessão termine automaticamente. Uma sessão Telnet é aquela quando você faz logon remotamente no dispositivo usando o protocolo telnet.

Etapa 6. Escolha o tempo limite desejado (em minutos) para cada sessão na lista suspensa Tempo limite da sessão SSH. Isso especifica a quantidade de tempo que a sessão SSH pode permanecer ociosa antes que a sessão termine automaticamente. Uma sessão SSH (Secure Shell) é aquela quando você faz logon remotamente no dispositivo através do protocolo SSH.

Note: O tempo limite padrão para todas as sessões é de 10 minutos. O valor Nunca para nenhuma sessão indica que o tempo limite não é aplicável para a sessão. A sessão permanece conectada ao servidor o tempo todo, independentemente de sua inatividade.

Passo 7. Clique em Apply.