Objetivo

As rotas estáticas IPv4 são rotas configuradas manualmente para um destino de rede. Os 300 Series Managed Switches permitem configurar rotas estáticas para acessar uma rede remota ou rejeitar uma parte da rede. Essas opções são úteis e podem permitir que você determine quais redes deseja adicionar rotas estáticas e com quais redes não deseja lidar em sua rede, o que pode aumentar a segurança. Se você adicionar ou remover uma rede com rotas estáticas, precisará atualizar a tabela de rotas estáticas de acordo. Este artigo explica como configurar rotas estáticas nos 300 Series Managed Switches.

Dispositivos aplicáveis

- Switches gerenciados SF/SG 300 Series

Versão de software

- v1.2.7.76

Configurar uma rota estática IPv4

Esta seção explica como configurar uma rota estática IPv4 nos 300 Series Managed Switches.

Note: As rotas estáticas só podem ser definidas quando o switch está no modo de Camada 3. Por padrão, o switch é definido para o modo de Camada 2. Para alterar para o modo de Camada 3, escolha Administração > Configurações do sistema. No modo sistema, clique em L3 e em Aplicar.

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha IP Configuration > IPv4 Static Routes. A página Rotas estáticas IPv4 é aberta:

Etapa 2. Clique em Add. A janela Add IP Static Route é exibida.

Etapa 3. No campo Destination IP Prefix (Prefixo IP de destino), insira o endereço IP do destino para o qual deseja criar uma rota estática.

Etapa 4. No campo Máscara, clique no botão de opção apropriado para inserir a máscara de sub-rede. As opções disponíveis são:

Etapa 5. No campo Tipo de rota, clique no botão de opção apropriado para definir o tipo da rota estática. As opções disponíveis são:

- Máscara de rede — Insira a máscara de sub-rede IP completa.

- Comprimento do prefixo — Insira a máscara de sub-rede do prefixo do endereço IP de destino.

- Rejeitar — Rejeita todo o tráfego da rota estática de destino.

- Remoto — Indica que a rota é um caminho remoto.

Etapa 6. Se você escolheu Remote como o tipo de rota na Etapa 5, o campo Next Hop Router IP Address (Endereço IP do roteador do próximo salto) estará ativado. Nesse campo, insira o endereço IP do próximo salto na rota. Um salto representa quantos dispositivos estão entre dois pontos finais.

Passo 7. No campo Métrica, insira a distância administrativa para o próximo salto.

Etapa 8. Clique em Apply para salvar sua configuração.

Editar/excluir uma rota estática IPv4

Esta seção explica como editar ou excluir uma rota estática atual.

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha IP Configuration > IPv4 Static Routes. A página Rotas estáticas IPv4 é aberta:

Etapa 2. Marque a caixa de seleção da rota estática que deseja editar ou excluir.

Etapa 3. (Opcional) para excluir uma rota estática, clique em Excluir.

Etapa 4. Para editar a rota estática selecionada, clique em Editar. A janela Edit IPv4 Static Route é exibida.

Etapa 5. (Opcional) Se houver mais de uma rota estática configurada e você quiser editar uma rota estática diferente da escolhida, escolha a rota estática desejada a ser editada na lista suspensa Endereço IP de destino.

Etapa 6. No campo Métrica, insira o novo valor da métrica. O valor da métrica é a distância administrativa até o próximo salto.

Passo 7. Clique em Apply para salvar sua configuração.