Objetivo

O arquivo ou registro de configuração de backup do switch é útil para a solução de problemas ou se o dispositivo for redefinido acidentalmente. Contém cópias manuais de arquivos usados para proteção contra desligamento do sistema ou para manutenção de um estado operacional específico. Por exemplo, você pode copiar e salvar a configuração de espelho, a configuração de inicialização ou a configuração de execução em um arquivo de backup. Você pode usar esse arquivo para atualizar ou restaurar o switch de volta ao seu estado funcional.

O arquivo de configuração de backup pode ser salvo na memória Flash interna ou em um dispositivo USB conectado ao switch, em um servidor TFTP (Trivial File Transfer Protocol), em um servidor SCP (Secure Copy) ou em seu computador. Este artigo o guiará sobre como baixar ou fazer backup de um arquivo de configuração do sistema através da CLI (Command Line Interface, interface de linha de comando) do switch usando qualquer um dos seguintes métodos:

- Via TFTP — O método TFTP (Trivial File Transfer Protocol) é escolhido para baixar ou fazer backup do arquivo de configuração via TFTP. O TFTP é usado principalmente para inicializar computadores na LAN e também é adequado para fazer download de arquivos.

- Via SCP (Over SSH) — O método Secure Copy (SCP) (Over (SSH)) é escolhido para fazer download ou fazer backup do arquivo de configuração via Secure Shell (SSH). Esse download ou backup dos arquivos de configuração é feito em uma rede segura.

Note: Para saber como baixar ou fazer backup dos arquivos de configuração no switch Sx300 ou Sx500 por meio do utilitário baseado na Web, clique aqui.

Dispositivos aplicáveis

- Sx300 Series

- Sx500 Series

Versão de software

- 1.4.7.6

Fazer backup dos arquivos de configuração

Etapa 1. Log in to the switch console. O nome do usuário e a senha padrão são cisco/cisco. Se você configurou um novo nome do usuário ou senha, digite as credenciais.

Note: Para saber como acessar uma CLI de switch SMB através de SSH ou Telnet, clique aqui.

Note: Os comandos podem variar de acordo com o modelo exato do switch. Neste exemplo, o switch SG300-28 é acessado por Telnet.

Etapa 2. Para fazer o backup de um arquivo de configuração em um destino específico, insira o seguinte:

SG350X#copy [running-config | startup-config] [dst-url] [exclude | criptografado por inclusão | include-plaintext]

Os parâmetros são:

- running-config — O arquivo de configuração que contém a configuração atual, incluindo todas as alterações aplicadas em qualquer sessão de gerenciamento desde a última reinicialização.

- startup-config — O arquivo de configuração salvo na memória flash.

- dst-url — A URL do arquivo de destino ou do diretório a ser copiado. Os aliases de URL predefinidos não podem ser configurados.

- tftp:// — URL de origem (tftp://ip-address/filename) para um arquivo em um servidor de rede TFTP do qual fazer download.

- scp:// — URL de origem (scp://[username:password@]host/filename) para um arquivo em um servidor SCP do qual fazer download usando o cliente SSH. Antes de prosseguir com o método SCP, verifique se a autenticação do servidor SSH está habilitada e se as configurações correspondentes foram configuradas. Para obter instruções sobre como configurar as configurações de autenticação SSH no switch por meio da CLI, clique aqui.

- exclude — O arquivo não inclui dados confidenciais no arquivo que está sendo copiado.

- Criptografado por inclusão — O arquivo inclui dados confidenciais em sua forma criptografada. Essa opção segura é aplicada por padrão, se nenhuma opção segura estiver configurada.

- include-plaintext — O arquivo inclui dados confidenciais em seu formato de texto simples.

Diretrizes:

Use o comando copy running-config dst-url para copiar o arquivo de configuração atual para um servidor de rede, como TFTP ou SCP.

Use o comando copy startup-config dst-url para copiar o arquivo de configuração de inicialização para um servidor de rede.

TFTP:

Note: Neste exemplo, o arquivo de configuração atual em formato de texto simples é salvo no servidor TFTP com o endereço IP 192.168.100.139.

SCP:

Note: Neste exemplo, o arquivo de configuração atual em formato de texto simples é salvo no servidor SCP com o endereço IP 192.168.100.139 e as credenciais cisco e cisco12345 como nome de usuário e senha, respectivamente.

Agora você deve ter feito backup com êxito dos arquivos de configuração do switch para um servidor de rede através da CLI.

Download de arquivos de configuração

Etapa 1. Log in to the switch console. O nome do usuário e a senha padrão são cisco/cisco. Se você configurou um novo nome do usuário ou senha, digite as credenciais.

Note: Os comandos podem variar de acordo com o modelo exato do switch. Neste exemplo, o switch SG300-28 é acessado por Telnet.

Etapa 2. Para copiar um arquivo de configuração de uma origem específica, insira o seguinte:

SG350X#copy [src-url] [running-config | startup-config]

Os parâmetros são:

- src-url — A URL do local do arquivo de origem a ser copiado. Os aliases de URL predefinidos podem ser configurados. As opções são:

- tftp:// — URL de origem (tftp://ip-address/filename) para um arquivo em um servidor de rede TFTP do qual fazer download.

- scp:// — URL de origem (scp://[username:password@]host/filename) para um arquivo em um servidor SCP do qual fazer download usando o cliente SSH.

- running-config — O arquivo de configuração que contém a configuração atual, incluindo todas as alterações aplicadas em qualquer sessão de gerenciamento desde a última reinicialização.

- startup-config — O arquivo de configuração salvo na memória flash.

Diretrizes:

- Use o comando copy src-url running-config para carregar um arquivo de configuração de um servidor de rede para o arquivo de configuração atual do switch. Os comandos no arquivo de configuração carregado são adicionados aos do arquivo de configuração atual como se os comandos fossem digitados na CLI. O arquivo de configuração resultante é uma combinação da configuração anterior em execução e dos arquivos de configuração carregados, com o arquivo de configuração carregado tendo precedência.

- Use o comando copy src-url startup-config para copiar um arquivo de configuração de um servidor de rede para o arquivo de configuração de inicialização do dispositivo. O arquivo de configuração de inicialização é substituído pelo arquivo de configuração copiado.

TFTP:

Note: Neste exemplo, o arquivo de configuração atual com backup chamado running-config.txt de um servidor TFTP com endereço IP 192.168.100.139 é baixado como o arquivo de configuração de inicialização do switch.

SCP:

Note: Neste exemplo, o arquivo de configuração atual de backup chamado config.txt de um servidor SCP com endereço IP 192.168.100.139 é baixado como o arquivo de configuração de inicialização do switch. As credenciais usadas são cisco e cisco12345 como nome de usuário e senha.

Etapa 3. Pressione Y no teclado para substituir o arquivo de configuração existente.

TFTP:

SCP:

Agora você deve ter baixado com êxito o arquivo de configuração no switch através da CLI.