Objetivo

O Link Layer Discovery Protocol (LLDP) Media Endpoint Discovery (MED) fornece recursos adicionais para suportar dispositivos de endpoint de mídia, como permitir o anúncio de políticas de rede para aplicativos como voz ou vídeo, descoberta de localização de dispositivos e informações de solução de problemas. O LLDP e o Cisco Discovery Protocol (CDP) são ambos protocolos semelhantes, e a diferença é que o LLDP facilita a interoperabilidade do fornecedor e o CDP é proprietário da Cisco.

O LLDP permite que um dispositivo anuncie sua identificação, configuração e recursos aos dispositivos vizinhos que armazenam os dados em uma Base de Informações de Gerenciamento (MIB - Management Information Base). As informações compartilhadas entre os vizinhos ajudam a reduzir o tempo necessário para adicionar um novo dispositivo à rede local (LAN) e também fornecem detalhes necessários para solucionar muitos problemas de configuração.

O LLDP pode ser usado em cenários onde você precisa trabalhar entre dispositivos que não são proprietários da Cisco e dispositivos que são proprietários da Cisco. O switch fornece todas as informações sobre o status atual de LLDP das portas e você pode usar essas informações para corrigir problemas de conectividade na rede. Esse é um dos protocolos usados por aplicativos de descoberta de rede, como o FindIT Network Management, para descobrir dispositivos na rede.

Um determinado switch LAN pode ter dispositivos com qualquer um dos seguintes conjuntos de recursos conectados a ele:

- Dispositivos que suportam somente LLDP-MED (como um telefone de terceiros)

- Dispositivos que suportam somente o CDP (como um switch Cisco mais antigo ou um telefone Cisco mais antigo)

- Dispositivos que suportam somente LLDP (como um roteador de terceiros ou um switch de terceiros)

- Dispositivos que suportam LLDP e CDP (como um roteador Cisco)

- Dispositivos que suportam LLDP-MED e CDP (como um telefone Cisco)

- Dispositivos que suportam LLDP, LLDP-MED e CDP (como um switch Cisco)

O diagrama abaixo mostra um cenário em que os protocolos CDP e LLDP ou LLDP-MED estão sendo executados simultaneamente em dispositivos Cisco. Você pode configurar o controle para que qualquer um desses protocolos possa ser desabilitado.

O diagrama abaixo mostra um cenário em que o controle em protocolos já foi configurado de acordo: O CDP é usado entre dispositivos Cisco, enquanto o LLDP-MED é usado entre a Cisco e dispositivos de terceiros.

Este artigo fornece instruções sobre como configurar as configurações da porta LLDP no switch através da Interface de Linha de Comando (CLI).

Note: Para saber como definir as configurações de porta LLDP do seu switch por meio do utilitário baseado na Web, clique aqui.

Dispositivos aplicáveis

- Sx300 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

Versão de software

- 1.4.7.05 — Sx300, Sx500

- 2.2.8.4 — Sx350, SG350X, Sx550X

Configure as configurações de porta LLDP no Switch por meio da CLI

A configuração das configurações de porta LLDP permite ativar a notificação LLDP e SNMP por porta e inserir os valores de comprimento de tipo (TLVs) enviados na PDU (Protocol Data Unit) do protocolo LLDP. Os TLVs LLDP-MED a serem anunciados podem ser configurados através das Configurações de Porta LLDP-MED, e o TLV do endereço de gerenciamento do dispositivo pode ser configurado. Para saber como definir as configurações de porta LLDP-MED em um switch por meio do utilitário baseado na Web, clique aqui. Para obter instruções baseadas na CLI, clique aqui.

As configurações padrão de interface e global do LLDP são as seguintes:

Recurso

Definição padrão

estado global LLDP

Desabilitado

Temporizador LLDP (frequência de atualização de pacote)

30 segundos

Multiplicador de retenção LLDP (antes de descartar)

4 (120 segundos)

retardo de reinicialização de LLDP

2 segundos

retardo Tx LLDP

2 segundos

intervalo de notificações LLDP

5 segundos

Tratamento de pacotes LLDP

Filtragem (quando o LLDP está desabilitado)

ID do chassi LLDP

Endereço MAC

LLDP tlv-select

Habilitado para enviar e receber todos os TLVs.

Estado da interface LLDP

Habilitado

LLDP recebido

Habilitado

transmissão LLDP

Habilitado

LLDP med-tlv-select

Habilitado para enviar todos os TLVs LLDP-MED

Importante: Como o LLDP está desabilitado globalmente por padrão, você precisa ativá-lo primeiro antes de configurar as configurações do LLDP em uma interface específica. Para habilitar e configurar as propriedades globais de LLDP em seu switch, clique aqui.

Desabilitar LLDP na interface

O LLDP é desabilitado globalmente no switch e em todas as interfaces suportadas. Você deve habilitar o LLDP globalmente para permitir que um dispositivo envie pacotes LLDP. Depois de habilitado, nenhuma alteração é necessária no nível da interface.

Você pode configurar a interface para, seletivamente, não enviar e receber pacotes LLDP na rede. Desativar o LLDP em uma porta específica permitirá que você configure o CDP para assumir o controle. Isso é vantajoso se o dispositivo conectado na porta for um switch Cisco mais antigo ou telefone Cisco mais antigo.

Para desativar o LLDP em uma interface específica, siga estas etapas:

Etapa 1. Log in to the switch console. O nome do usuário e a senha padrão são cisco/cisco. Se você configurou um novo nome do usuário ou senha, digite as credenciais.

Note: Os comandos podem variar de acordo com o modelo exato do switch. Neste exemplo, o switch SG350X é acessado por meio do Telnet.

Etapa 2. No modo EXEC com privilégios do switch, insira o contexto de configuração global digitando o seguinte:

SG350X#configurar

Etapa 3. Insira a interface que deseja configurar inserindo o seguinte:

SG350X(config)#interface [interface-id]

Note: Neste exemplo, é usada a interface ge1/0/6.

Etapa 4. Para desativar a transmissão LLDP em uma interface, insira o seguinte:

SG350X(config-if)#no lldp transmit

Etapa 5. Para desabilitar o recebimento LLDP em uma interface, insira o seguinte:

SG350X(config-if)#no lldp receive

Etapa 6. Digite o comando end para voltar ao contexto EXEC do privilégio:

SG350X(config-if)#end

Passo 7. (Opcional) No modo EXEC com privilégios do switch, salve as configurações definidas no arquivo de configuração de inicialização, digitando o seguinte:

SG350X#copy running-config startup-config

Etapa 8. (Opcional) Pressione Y para Sim ou N para Não no teclado quando o prompt Overwrite file (Substituir arquivo) [startup-config]… for exibido.

Agora, você deve ter desativado o LLDP em uma porta específica do seu switch através da CLI.

Exibir configurações de LLDP em uma interface

Etapa 1. Para exibir as configurações atuais da porta ou das portas que você deseja configurar, digite o seguinte:

SG350X#show lldp configuration [interface-id | detalhado]

As opções são:

- interface-id — (Opcional) Especifica o ID da porta.

- detalhado — (opcional) Exibe informações sobre portas não presentes, além de portas presentes.

Note: Neste exemplo, as configurações de LLDP para ge1/0/6 são exibidas. As propriedades globais de LLDP abaixo são configurações pré-configuradas.

A configuração do LLDP exibe as seguintes informações:

- Estado LLDP — O estado do LLDP no switch.

- Temporizador — O intervalo de tempo entre as atualizações do LLDP.

- Multiplicador de espera — A quantidade de tempo (como um múltiplo do intervalo do temporizador) em que o dispositivo receptor retém um pacote LLDP antes de descartá-lo.

- Retardo de reinicialização — O intervalo de tempo mínimo que uma porta LLDP espera antes de reinicializar uma transmissão LLDP.

- Atraso de Tx — O atraso entre transmissões sucessivas de quadros LLDP iniciadas por alterações de valor/status na MIB de sistemas locais de LLDP.

- Intervalo de notificações — A taxa máxima de transmissão de notificações LLDP.

- Tratamento de pacotes LLDP — O tratamento de pacotes LLDP quando o LLDP está desabilitado globalmente.

- ID do chassi — Identificador do chassi. O ID padrão do chassi é o endereço MAC.

- Porta — O número da porta.

- Estado — O estado LLDP da porta. O padrão é Rx e Tx.

- TLVs opcionais — TLVs opcionais anunciados. Os valores padrão são SN e SC. Os valores possíveis são:

- PD — Descrição do porto

- SN — Nome do sistema

- SD — Descrição do sistema

- SC — Capacidades do sistema

- Endereço — O endereço de gerenciamento anunciado. O valor padrão é automático.

- Notificações — Indica se as notificações LLDP estão ativadas ou desativadas. Por padrão, isso é desativado.

- TLVs 802.3 opcionais — Os TLVs que o switch vai publicar. Os TLVs disponíveis são:

- 802.3 MAC-PHY — Capacidade de duplex e de taxa de bits e as configurações atuais de duplex e taxa de bits do dispositivo emissor. Também indica se as configurações atuais são devido à autonegociação ou à configuração manual.

- Alimentação 802.3 via MDI — Potência máxima transmitida via MDI (Multiple Document Interface, Interface de Documentos Múltiplos).

- Agregação de link 802.3—Se o link (associado à porta na qual a PDU do LLDP é transmitida) pode ser agregado. Também indica se o link está agregado no momento e, em caso afirmativo, fornece o identificador de porta agregado.

- Tamanho máximo do quadro 802.3 — Capacidade máxima do tamanho do quadro da implementação MAC-PHY.

- TLVs opcionais 802.1

- PVID — ID da VLAN de porta anunciada. Por padrão, este recurso está desabilitado.

- PPVID — Protocol Port VLAN ID anunciada.

- VLANs - As VLANs que serão anunciadas.

- Protocolos - Os protocolos que serão anunciados.

Etapa 2. (Opcional) Para exibir as informações de LLDP anunciadas de uma interface específica, insira o seguinte:

SG350X#show lldp local [interface-id]

- interface-id — (Opcional) Especifica um ID de porta.

Agora você deve ter visto com êxito as configurações de LLDP em uma interface específica no seu switch através da CLI.

Configurar as configurações de LLDP na interface

Para ativar o LLDP em uma interface que foi desativada, siga estas etapas:

Etapa 1. No modo EXEC com privilégios do switch, insira o contexto de configuração global digitando o seguinte:

SG350X#configurar

Etapa 2. Insira a interface que deseja configurar inserindo o seguinte:

Note: Certifique-se de que o dispositivo conectado a essa porta suporte LLDP, como um roteador de terceiros ou um switch de terceiros.

SG350X(config)#interface [interface-id]

Note: Neste exemplo, é usada a interface ge1/0/6.

Etapa 3. Para habilitar a transmissão LLDP na interface, insira o seguinte:

SG350X(config-if)#transmissão lldp

Etapa 4. Para habilitar o recebimento de LLDP na interface, insira o seguinte:

SG350X(config-if)#lldp receive

Etapa 5. Para habilitar o envio de notificações LLDP em uma interface, insira o seguinte:

SG350X(config-if)#notificações lldp [enable | desativar]

As opções são:

- enable — Permite o envio de notificações LLDP.

- disable — Desabilita o envio de notificações LLDP.

Note: O envio de notificações LLDP está desabilitado por padrão. Como alternativa, você pode usar o comando no lldp notification para desabilitar o envio de notificações LLDP.

Note: Neste exemplo, as notificações de LLDP estão habilitadas.

Etapa 6. Para especificar quais TLVs opcionais são transmitidos na interface, insira o seguinte:

SG350X(config-if)#lldp opcional-tlv [tlv-name | none]

Importante: Inserir um novo TLV opcional substitui os TLVs opcionais padrão.

As opções são:

- - tlv — Especifica os TLVs a serem incluídos. Os TLVs opcionais disponíveis são:

- port-desc — Port Description (Descrição da porta) TLV opcional.

- sys-name — Nome do sistema TLV opcional. Isso é transmitido por padrão.

- sys-desc — A descrição do sistema TLV opcional.

- sys-cap — TLV opcional das capacidades do sistema. Isso é transmitido por padrão.

- 802.3-mac-phy — Capacidade de duplex e de taxa de bits e as configurações atuais de duplex e taxa de bits do dispositivo emissor. Também indica se as configurações atuais são devido à autonegociação ou à configuração manual.

- 802.3-lag — Se o link (associado à porta na qual a PDU do LLDP é transmitida) pode ser agregado. Também indica se o link está agregado no momento e, em caso afirmativo, fornece o identificador de porta agregado.

- 802.3-max-frame-size — Capacidade máxima de tamanho de quadro da implementação MAC-PHY.

- Power-via-MDI — Potência máxima transmitida via MDI (Multiple Document Interface, interface de documentos múltiplos).

- 4 fiosPower-via-MDI — (relevante para portas PoE que suportam PoE de 60 W) O Cisco TLV proprietário definido para suportar a alimentação através da Ethernet que permite uma potência de 60 watts (o suporte padrão é de até 30 watts).

- none — (Opcional) Apague todos os TLVs opcionais da interface.

Passo 7. (Opcional) Para restaurar as configurações de TLVs opcionais padrão, insira o seguinte:

SG350X(config-if)#no lldp opcional-tlv

Etapa 8. (Opcional) Para especificar se deve transmitir o PVID 802.1, insira o seguinte:

SG350X(config-if)#lldp opcional-tlv 802.1 pvid [enable | desativar]

As opções são:

- enable — PVID é anunciado.

- disable — PVID não é anunciado.

Note: Neste exemplo, a transmissão do TLV 802.1 PVID opcional está habilitada.

Etapa 9. (Opcional) Para reverter a transmissão do PVID 802.1 para a configuração padrão, insira o seguinte:

SG350X(config-if)#no lldp opcional-tlv 802.1 pvid

Etapa 10. (Opcional) Para especificar se deve transmitir o PPVID 802.1, insira o seguinte:

SG350X(config-if)#lldp opcional-tlv 802.1 ppvid [adicionar | remover] [ppvid]

As opções são:

- add — O PPVID é anunciado. O PPVID é o PVID usado dependendo do protocolo do pacote.

- remove — O PPVID não é anunciado.

Note: O intervalo PPVID é de 0 a 4094. Se o PPVID for 0, ele indicará que a porta não é capaz de suportar VLANs de porta e protocolo e/ou que a porta não está habilitada com nenhuma VLAN de protocolo. Neste exemplo, o PPVID 802.1 é deixado com a configuração padrão.

Etapa 11. (Opcional) Para especificar se a ID da VLAN 802.1 deve ser transmitida, insira o seguinte:

Vlan SG350X(config-if)#lldp opcional-tlv 802.1 [adicionar | remover] [vlan-id]

As opções são:

- add — A ID da VLAN é anunciada.

- remove — O ID da VLAN não é anunciado.

Note: O intervalo de ID da VLAN é de 0 a 4094. Neste exemplo, a VLAN 20 é usada.

Etapa 12. (Opcional) Para especificar se deve transmitir o protocolo 802.1, insira o seguinte:

Protocolo SG350X(config-if)#lldp opcional-tlv 802.1 [adicionar | remover] [protocolo]

As opções são:

- add — Especifica anunciar o protocolo especificado.

- remove — Especifica não anunciar o protocolo especificado.

Verifique se o protocolo está configurado globalmente no switch. Os protocolos disponíveis são:

- stp — TLV opcional do Spanning Tree Protocol

- rstp — TLV opcional do protocolo Rapid Spanning Tree

- mstp — TLV opcional do protocolo Spanning Tree múltiplo

- pausa — Pausa no TLV opcional

- 802.1x — TLV opcional de controle de acesso à rede (PNAC) baseado em portas

- lacp — TLV opcional do Link Aggregation Control Protocol

- gvrp — TLV opcional do protocolo de registro de VLAN GARP

Note: Neste exemplo, o RSTP é usado.

Etapa 13. (Opcional) Para especificar o endereço de gerenciamento anunciado por uma interface, insira o seguinte:

SG350X(config-if)#lldp management-address {ip-address | none | automático [interface-id]}

As opções são:

- ip-address — Especifica o endereço de gerenciamento estático a ser anunciado.

- none — Especifica que nenhum endereço é anunciado.

- automático — Especifica que o software seleciona automaticamente um endereço de gerenciamento para anunciar de todos os endereços IP do produto. No caso de vários endereços IP, o software seleciona o menor endereço IP entre os endereços IP dinâmicos. Se não houver endereços dinâmicos, o software seleciona o menor endereço IP entre os endereços IP estáticos. Este é o anúncio padrão.

- Automatic interface-id — Especifica que o software seleciona automaticamente um endereço de gerenciamento para anunciar dos endereços IP configurados no ID da interface. No caso de vários endereços IP, o software seleciona o menor endereço IP entre os endereços IP dinâmicos da interface. Se não houver endereços dinâmicos, o software seleciona o menor endereço IP entre os endereços IP estáticos da interface. O ID da interface pode ser um dos seguintes tipos: Porta Ethernet, canal de porta ou VLAN. Observe que se a porta ou o canal de porta forem membros em uma VLAN que tenha um endereço IP, esse endereço não será incluído porque o endereço está associado à VLAN.

Note: Por padrão, nenhum endereço IP é anunciado. Neste exemplo, 192.168.1.150 é usado.

Etapa 14. Digite o comando end para voltar ao contexto EXEC do privilégio:

SG350X(config-if)#end

Etapa 15. (Opcional) Para exibir as configurações atuais da porta ou portas configuradas, insira o seguinte:

SG350X#show lldp configuration [interface-id]

Etapa 16. (Opcional) Para exibir as informações de LLDP anunciadas de uma interface específica, insira o seguinte:

SG350X#show lldp local [interface-id]

- interface-id — (Opcional) Especifica um ID de porta.

Etapa 17. (Opcional) No modo EXEC com privilégios do switch, salve as configurações definidas no arquivo de configuração de inicialização, digitando o seguinte:

SG350X#copy running-config startup-config

Etapa 18. (Opcional) Pressione Y para Sim ou N para Não no teclado quando o prompt Overwrite file (Substituir arquivo) [startup-config]… for exibido.

Agora você deve ter configurado com êxito as configurações da porta LLDP no switch através da CLI.

Para saber mais sobre o LLDP e o LLDP-MED, clique aqui.