Objetivo

O Remote Network Monitoring (RMON) foi desenvolvido pela Internet Engineering Task Force (IETF) para suportar o monitoramento e a análise de protocolo de redes locais (LANs). É uma especificação de monitoramento padrão que permite que diferentes monitores de rede e sistemas de console troquem seus dados de monitoramento de rede entre si. Ele permite que um agente do Protocolo de Gerenciamento de Rede Simples (SNMP - Simple Network Management Protocol) no dispositivo monitore proativamente as estatísticas de tráfego durante um determinado período e envie interceptações para um gerenciador SNMP. O agente SNMP local compara contadores reais em tempo real com limiares predefinidos e gera alarmes, sem a necessidade de pesquisa por uma plataforma central de gerenciamento SNMP. Esse é um mecanismo eficaz para o gerenciamento pró-ativo, desde que você tenha definido os limiares corretos em relação à linha de base da sua rede.

Note: Para saber como configurar a interceptação SNMP através do utilitário baseado na Web do comutador, clique aqui. Para obter instruções baseadas na Interface de Linha de Comando (CLI), clique aqui.

O RMON permite escolher entre testadores e consoles de monitoramento de rede com recursos que atendam às suas necessidades específicas de rede. O RMON define especificamente as informações que qualquer sistema de monitoramento de rede deve ser capaz de fornecer. Estatísticas, eventos, histórico, alarmes, hosts, hosts top N, matriz, filtro, captura e token ring são os dez grupos no RMON.

Este artigo fornece instruções sobre como configurar as configurações de eventos RMON no seu switch através da CLI.

Note: Para saber como definir as configurações de controle de eventos RMON por meio do utilitário baseado na Web do seu switch, clique aqui.

Dispositivos aplicáveis

- Sx300 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

Versão de software

- 1.4.7.05 — Sx300, Sx500

- 2.2.8.4 — Sx350, SG350X, Sx550X

Configurar eventos RMON no switch através da CLI

Configurar eventos RMON

O RMON diminui o tráfego entre o gerenciador e o dispositivo, pois o gerenciador SNMP não precisa pesquisar o dispositivo frequentemente para obter informações, e permite que o gerenciador obtenha relatórios de status em tempo hábil, já que o dispositivo relata eventos à medida que ocorrem.

Siga estas etapas para configurar os eventos RMON em seu switch.

Etapa 1. Log in to the switch console. O nome do usuário e a senha padrão são cisco/cisco. Se você configurou um novo nome do usuário ou senha, digite as credenciais.

Note: Neste exemplo, o switch é acessado por Telnet.

Etapa 2. No modo EXEC com privilégios do switch, insira o contexto de configuração global digitando o seguinte:

Etapa 3. Insira o comando rmon event para configurar um novo evento inserindo o seguinte:

- index — Especifica o índice de eventos. O intervalo vai de 1 a 65535.

- none — Especifica que nenhuma notificação é gerada pelo dispositivo para este evento.

- log — Especifica que uma entrada de notificação é gerada na tabela de log pelo dispositivo para este evento.

- trap — Especifica que uma interceptação SNMP é enviada para uma ou mais estações de gerenciamento pelo dispositivo para este evento.

- log-trap — Especifica que uma entrada é gerada na tabela de log e uma interceptação SNMP é enviada para uma ou mais estações de gerenciamento pelo dispositivo para esse evento.

- community text — (Opcional) Especifica a comunidade SNMP ou a senha usada quando uma interceptação SNMP é enviada. Deve ser uma string de octeto e o comprimento pode variar de 0 a 127 caracteres.

- Observação: deve ser uma comunidade usada na configuração de um host SNMP. Para saber mais sobre como configurar uma comunidade SNMP através da CLI do seu switch, clique aqui.

- texto de descrição — (Opcional) Especifica um comentário que descreve este evento. O tamanho varia de 0 a 127 caracteres.

- nome do proprietário — (Opcional) Especifica o nome da pessoa que configurou este evento. Se não for especificado, o nome do proprietário assumirá como padrão uma cadeia de caracteres vazia.

Note: Neste exemplo, o índice do evento é 1, o tipo de notificação é log-trap, o nome da comunidade é Community1 e o proprietário é cisco.

Etapa 4. (Opcional) Para remover um evento, insira o seguinte:

Etapa 5. Digite o comando exit para voltar ao modo EXEC com privilégios do switch:

Etapa 6. (Opcional) No modo EXEC com privilégios do switch, salve as configurações definidas no arquivo de configuração de inicialização, digitando o seguinte:

Passo 7. (Opcional) Pressione Y para Sim ou N para Não no teclado quando o prompt Overwrite file (Substituir arquivo) [startup-config]… for exibido.

Agora você deve ter configurado com êxito as configurações de evento RMON no switch através da CLI.

Exibir eventos RMON

A página Eventos exibe o log de eventos ou ações que ocorreram. Dois tipos de eventos podem ser registrados: Log ou Log e Trap. A ação no evento é executada quando o evento está ligado a um alarme e as condições do alarme ocorreram. Para obter instruções sobre como configurar Alarmes RMON no utilitário baseado na Web do seu switch, clique aqui. Para a CLI-based, clique aqui.

Etapa 1. No modo EXEC Privilegiado do switch, digite o seguinte para exibir as configurações de eventos rmon configuradas em seu switch:

- Índice — Índice exclusivo que identifica este evento.

- Descrição — Comentário descrevendo este evento.

- Tipo — tipo de notificação que o dispositivo gera sobre esse evento. Ele pode ter os seguintes valores: nenhum, log, trap, log-trap. No caso do log, uma entrada é feita na tabela de log para cada evento. No caso de armadilha, uma armadilha SNMP é enviada para uma ou mais estações de gerenciamento.

- Comunidade — Se uma interceptação SNMP for enviada, ela será enviada com a string de comunidade SNMP especificada por esta string de octeto.

- Proprietário — A entidade que configurou este evento.

- Última vez enviada — A hora em que esta entrada gerou um evento pela última vez. Se essa entrada não tiver gerado nenhum evento, esse valor será zero.

Etapa 2. Para exibir os registros de eventos RMON em seu switch, insira o seguinte:

- event — (Opcional) Especifica o índice de eventos. O intervalo vai de 1 a 65535.

- Esta tabela exibe os seguintes campos:

- Evento — Número de entrada do log do evento.

- Descrição — Descrição do evento que disparou o alarme.

- Hora — Hora em que a entrada de log foi inserida.

Note: Neste exemplo, o evento 1 do RMON é usado.

Agora você deve ter visto as configurações de evento RMON configuradas em seu switch através da CLI.