Objetivo

Por padrão, o switch gerenciado SF/SG 300 Series opera no modo de Camada 2. Nesse modo, o switch usa o hardware para tomar decisões de encaminhamento com base nas informações de endereço MAC em um quadro. No modo de Camada 3, o switch analisa apenas o segmento de cabeçalho IP de um quadro usando hardware, em vez de um roteador analisar todo o pacote com software. Um switch operando no modo de Camada 3 tem baixa latência e pode ser um substituto para outros roteadores com throughput semelhante. Se quiser saber mais sobre a evolução do switch de Camada 3, clique aqui.

O objetivo deste documento é mostrar a você como ativar o modo de camada 3 no switch gerenciado SF/SG 300 Series usando a interface gráfica do usuário (GUI) e a interface de linha de comando (CLI).

Dispositivos aplicáveis

- Switches gerenciados SF/SG 300 Series

Versão de software

- 1.4.0.88

Alternando para o modo de camada 3 usando a GUI

Etapa 1. Efetue login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > System Settings (Administração > Configurações do sistema). A página Configurações do sistema é exibida.

Etapa 2. No campo System Mode, selecione o botão de opção L2 ou L3 para selecionar em que modo o switch será executado. L2 significa Camada 2 (Enlace de Dados). L3 significa Camada 3 (Rede). O padrão é L2.

A camada 2 (Data-Link) encaminha dados com base nos endereços MAC. A camada 3 (rede) adiciona um nível de inteligência normalmente encontrado nos roteadores e a capacidade de rotear dados usando endereços IP.Note:

Etapa 3. Clique em Apply.

Etapa 4. Uma janela pop-up será exibida avisando que a alteração do modo do sistema fará com que o switch se reinicialize automaticamente e apague o arquivo de configuração de inicialização em andamento. Clique em OK para continuar; o switch será reinicializado.

Alternando para o modo de Camada 3 usando CLI

Para definir o switch para o modo de camada 3, use o seguinte comando:

SG300#set system mode router

Exibir um vídeo relacionado a este artigo...

Clique aqui para ver outras palestras técnicas da Cisco