Objetivo

O Simple Network Management Protocol (SNMP) gerencia a rede e os diferentes dispositivos conectados a ela. O SNMP usa armadilhas para capturar e notificar um evento. Uma interceptação SNMP notifica você sobre eventos que acontecem na rede. Essas informações são úteis, pois ajudam você a entender melhor a rede e a tomar as medidas adequadas. Este artigo explica como ativar interceptações SNMP nos 300 Series Managed Switches.

Dispositivos aplicáveis

SG300-10PP

SG300-10MPP

SG300-28PP-R

SG300-28SFP-R

SF302-08MPP

SF302-08PP

SF300-24PP-R

SF300-48PP-R

Versão de software

1.4.0.00p3 [SG300-28SFP-R]

6.2.10.18 [Todos os outros dispositivos aplicáveis]

Configuração de configurações de interceptação

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha SNMP > Configurações de interceptação. A página Configurações de interceptação é aberta:

Etapa 2. No campo Notificações de SNMP, marque a caixa de seleção Habilitar para permitir que o switch envie notificações de SNMP.

Etapa 3. (Opcional) Para permitir que o switch envie notificações de falhas de autenticação SNMP, marque a caixa de seleção Habilitar no campo Notificações de autenticação.

Etapa 4. Clique em Apply para salvar sua configuração.