Objetivos

Alguns recursos como suporte a quadros jumbo exigem que o switch seja reinicializado; no entanto, quando um switch é reinicializado, o arquivo de configuração atual é excluído. Para evitar a perda do arquivo de configuração atual, clique em Salvar no canto superior direito de qualquer página. Isso salva o arquivo de configuração atual na configuração de inicialização.

Este artigo explica como reiniciar os switches gerenciados 300 Series.

Dispositivos aplicáveis

SG300-10PP

SG300-10MPP

SG300-28PP-R

SG300-28SFP-R

SF302-08MPP

SF302-08PP

SF300-24PP-R

SF300-48PP-R

Versão de software

1.4.0.00p3 [SG300-28SFP-R]

6.2.10.18 [Todos os outros dispositivos aplicáveis]

Reinicialização

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Reboot. A página Reiniciar é aberta:

Etapa 2. Clique no botão de opção correspondente à hora desejada em que o switch reinicializa no campo Reiniciar.

Imediato — O switch é reinicializado imediatamente depois que a reinicialização é clicada.

Data — O switch é reinicializado na data e hora configuradas. Escolha o mês e a data em que deseja que o switch seja reinicializado e a hora específica desse dia específico para reinicializar o switch.

Entrada — O switch é reinicializado após o tempo configurado ter passado. Escolha o número de dias e horas que o switch espera para reinicializar. Depois que o tempo fixo passar, o switch é reinicializado.

Etapa 3. (Opcional) Para reinicializar o switch para a configuração padrão de fábrica, marque Restaurar para padrões de fábrica

Etapa 4. (Opcional) Para limpar a configuração no switch após a reinicialização, marque Limpar arquivo de configuração de inicialização

Etapa 5. Clique em Reiniciar.

Nota: a configuração automática de DHCP está ativada por padrão nas configurações de fábrica. Para reinicializar corretamente o switch para os padrões de fábrica, você precisa desativar a Configuração automática de DHCP para que o switch não faça download automático de uma configuração de um servidor local.  Consulte o artigo Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Server Auto Configuration on the 200/300 Series Managed Switches para obter mais explicações sobre a configuração automática de DHCP.

A página de produto do switch Cisco Business 300 Series contém links para todos os artigos e documentação relacionados da Cisco Business. Confira a página de produtos do switch Cisco Business 300 Series.