Objetivo

A finalidade deste artigo é mostrar as informações básicas do sistema e o que cada parâmetro significa nos 300 Series Managed Switches. Essas informações são úteis para qualquer administrador de rede e podem ajudar a tomar uma decisão melhor quando se trata de sua rede.

Este artigo também explica como configurar informações básicas do sistema que podem identificar melhor o switch e sua finalidade na rede. Para artigos adicionais, guias e outros tipos de suporte relacionados, explore a página de produto do seu switch. Isso pode ser acessado aqui.

Dispositivos aplicáveis

SG300-10PP

SG300-10MPP

SG300-28PP-R

SG300-28SFP-R

SF302-08MPP

SF302-08PP

SF300-24PP-R

SF300-48PP-R

Versão de software

1.4.0.00p3 [SG300-28SFP-R]

6.2.10.18 [Todos os outros dispositivos aplicáveis]

Informações gerais do sistema

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Status e Statistics > System Summary. A página Resumo do sistema será aberta:

As seguintes informações são exibidas na área Informações do sistema:

Modo de Operação do Sistema — Exibe o modo de operação do switch. Há dois modos de operação disponíveis: Camada 2 e Camada 3 dos modos de operação do modelo TCP/IP. Com o modo de operação da Camada 2, o switch age inteiramente como um switch da camada 2. Com o modo de operação da camada 3, o switch atua como um switch da camada 2, mas também executa tarefas da camada 3.

Descrição do sistema — Uma descrição do sistema.

Localização do sistema — A localização física do switch. Clique em Editar para alterar as informações.

Contato do sistema — O nome de uma pessoa de contato. Clique em Editar para alterar as informações.

Nome do host — O nome do switch. Por padrão, o nome do host do switch é composto pela palavra switch concatenada com os três bytes menos significativos do endereço MAC do switch. Clique em Editar para alterar as informações.

Note: Se você clicar em Editar, consulte o artigo Configuração das configurações do sistema em 300 Series Managed Switches para saber como alterar as informações das configurações do sistema.

ID do objeto do sistema — A ID de objeto SNMP exclusiva para este produto.

Tempo de atividade do sistema — Tempo decorrido desde a última reinicialização.

Hora atual — A hora atual do sistema.

Endereço MAC Base — Endereço MAC do Switch.

Jumbo Frames — Status de suporte a frames grandes. Este suporte pode ser ativado ou desativado na página Configurações de porta. O suporte a frames grandes entra em vigor somente depois de ativado e reinicializado. Jumbo Frames são quadros Ethernet com um tamanho de 1500 bytes ou mais.

As informações sobre os serviços disponíveis no switch estão localizadas na área Status dos serviços TCP/UDP:

Observação: se desejar alterar o status dos serviços TCP/UDP, clique em Editar. A página Serviços TCP/UDP é aberta. Consulte o artigo Configurar as Configurações de Serviço do Protocolo de Controle de Transmissão (TCP - Transmission Control Protocol) e do Protocolo de Datagrama de Usuário (UDP - User Datagram Protocol) em um Switch para saber como alterar o status dos serviços TCP/UDP.

Serviço HTTP — Exibe o status atual (Habilitar ou Desabilitar) do serviço HTTP.

Serviço HTTPS — Exibe o status atual (Habilitar ou Desabilitar) do serviço HTTPS. O HTTPS é uma versão segura do HTTP.

Serviço SNMP — Exibe o status atual (Habilitar ou Desabilitar) do serviço SNMP (Simple Network Management Protocol). O SNMP oferece as ferramentas para gerenciar e controlar um ambiente de rede.

Serviço Telnet — Exibe o status atual (Habilitar ou Desabilitar) do serviço Telnet. O Telnet é um protocolo que permite estabelecer uma conexão remota com uma rede.

Serviço SSH — Exibe o status atual (Habilitar ou Desabilitar) do serviço SSH (Shell Seguro). O SSH, como o telnet, permite estabelecer uma conexão remota com uma rede, mas o SSH oferece mais segurança que o Telnet.

As seguintes informações são exibidas na área Informações de software:

Firmware Version (Ative Image) — Firmware version number (Versão do firmware) da imagem do software que está sendo usada no momento.

Firmware MD5 Checksum (Imagem ativa) — checksum MD5 da imagem ativa. MD5 é um algoritmo hash que criptografa dados. Nesse caso, o firmware produz um valor de soma de verificação MD5, com a finalidade de integridade dos dados e proteção dos dados do firmware.

Firmware Version (Non-ative) — Firmware version number da imagem de software inativa.

Firmware MD5 Checksum (Não ativo) — soma de verificação MD5 da imagem do software inativo. Como os 300 Series Managed Switches podem ter até dois firmware diferentes, cada firmware tem seu próprio valor de soma de verificação MD5 para integridade de dados.

Versão de inicialização — Número de versão da imagem de inicialização.

Boot MD5 Checksum — MD5 checksum da imagem de inicialização.

Locale — Localidade do primeiro idioma.

Language Version — Versão do firmware do idioma principal da imagem ativa.

Language MD5 Checksum — checksum MD5 do arquivo de idioma.

Número de série — Exibe o número de série do switch.

PID VID — Exibe o número da peça e o ID da versão do switch.

Se o switch for compatível com PoE, as seguintes estatísticas e configurações gerais de PoE também serão exibidas.

Máxima potência PoE disponível (W) — Potência máxima disponível que pode ser fornecida pelo PoE em Watts.

Consumo total de energia PoE (W) — Potência total de PoE fornecida aos dispositivos PoE conectados em Watts.

Modo de energia PoE — Os dispositivos Power over Ethernet (PoE) são alimentados pelo switch. Os dispositivos recebem energia da porta à qual estão conectados. O switch limita a página de duas maneiras, dependendo do modo de energia.

- Port Limit (Limite de portas) — Isso é configurado na página de propriedades PoE. A energia é limitada a uma potência específica e, para ativar essas configurações, o sistema deve estar no modo PoE Port Limit.

- Limite de classe — configurado na página de propriedades de PoE. A energia é limitada com base na classe do dispositivo conectado e, para ativar essas configurações, o sistema deve estar no modo de Limite de porta PoE.

Exibir um vídeo relacionado a este artigo...

Clique aqui para ver outras palestras técnicas da Cisco