Objetivo

O ping é um utilitário que serve para testar a conectividade entre dois pontos finais. Quando você executa um teste de ping, os pacotes do Internet Control Message Protocol (ICMP) são enviados a um destino específico para testar a conexão. Após o teste, é dado um relatório para ver a porcentagem de sucesso. Um teste de ping é usado para determinar se há um problema de conexão de rede enquanto um traceroute informa onde está o problema no caminho.

Este artigo explica como executar um teste de ping nos 300 Series Managed Switches.

Dispositivos aplicáveis

SG300-10PP

SG300-10MPP

SG300-28PP-R

SG300-28SFP-R

SF302-08MPP

SF302-08PP

SF300-24PP-R

SF300-48PP-R

Versão de software

1.4.0.00p3 [SG300-28SFP-R]

6.2.10.18 [Todos os outros dispositivos aplicáveis]

Teste de ping

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Ping. A página Ping é aberta:

Etapa 2. No campo Definição do host, clique no botão de opção de uma destas opções disponíveis para definir o host:

Por endereço IP — Usa o endereço IP do dispositivo remoto para testar a conectividade.

Por nome — Usa o nome do dispositivo remoto para testar a conectividade se o nome do dispositivo está configurado corretamente.

Etapa 3. No campo IP Version, clique no botão de opção de uma destas opções disponíveis para definir a versão IP:

Versão 6 — Se a versão 6 do IP for suportada pelo switch, esta opção estará disponível. Usa IPv6 para definir o endereço IP.

Versão 4 — Usa IPv4 para definir o endereço IP.

Etapa 4. Se a Versão 6 for escolhida na Etapa 3, no campo Tipo de endereço IPv6, clique no botão de opção para uma destas opções disponíveis para definir o tipo de IPv6:

Link Local — O endereço IPv6 identifica exclusivamente um host em um único link de rede.

Global — O endereço IPv6 é um tipo de IPv6 unicast global visível e acessível de outras redes.

Etapa 5. Se a versão 6 for escolhida na Etapa 3 e o link local for escolhido como o tipo de endereço IPv6 na Etapa 4, na lista suspensa Interface local do link, escolha a interface de onde as informações locais são recebidas.

Etapa 6. No campo Host IP Address/Name (Endereço IP/Nome do host), insira o endereço IP ou o nome do dispositivo com o qual deseja testar a conectividade.

Passo 7. No campo Intervalo de ping, clique em um dos seguintes botões de opção:

Padrão do usuário — O switch usa o tempo padrão que espera entre cada ping.

Definido pelo usuário — Insira o tempo do intervalo em microssegundos que o switch espera entre cada ping.

Etapa 8. No campo Número de pings, clique em um dos seguintes botões de opção:

Padrão do usuário — O switch usa o número padrão de vezes que executa um ping.

Definido pelo usuário — Insira o número de vezes que deseja que o switch faça ping.

Etapa 9. Clique em Ativar ping para iniciar o teste.

Os resultados do teste de ping são exibidos na área Contadores de Ping e Status. As informações fornecidas são explicadas a seguir:

Número de pacotes enviados — O número de vezes que o ping foi executado.

Número de pacotes recebidos — O número de pacotes de ping recebidos pelo dispositivo na outra extremidade da conexão.

Pacote perdido — A porcentagem de pacotes descartados durante o teste.

Tempo mínimo de ida e volta — O tempo mínimo usado para um pacote de ping viajar até seu destino e voltar com uma resposta.

Tempo máximo de ida e volta — O tempo máximo usado para um pacote de ping viajar até seu destino e voltar com uma resposta.

Tempo médio de ida e volta — O tempo médio usado para um pacote de ping viajar até seu destino e voltar com uma resposta.

Status — O resultado do teste de ping.